目標

本文將說明Cisco Business Wireless 150AX接入點(AP)上的正常引導的LED模式。 這些AP使用最新的Wi-Fi 6技術。

適用裝置 | 韌體版本

- CBW150AXE AP | 10.2.2.0

- CBW151AXM網狀延伸器| 10.2.2.0

簡介

此系列思科企業無線AP的主要新功能是使用Wi-Fi 6實施802.11ax。  這些新的接入點通過提高網路的效能和增強其管理更多裝置的能力，提供了更好的效能。

載入這些AP將需要幾分鐘時間，請耐心等待。

這些AP與先前的CBW系列（包括140AC、145AC和240AC AP）或141ACM、142ACM和143ACM網狀延伸器)不相容。

CBW150AX LED正常開機

啟動階段

LED顏色

進度

1

白色

已插入PoE電纜

2

綠色閃爍

初始啟動

3

紅色，綠色，關閉

無線電已初始化並在上行鏈路IP上等待

4

綠色，紅色，關閉

已初始化上行鏈路IP、已初始化CAPWAP、發現現有網路。

5

閃爍藍色

韌體版本不匹配，正在載入新韌體並將重新啟動。如果不需要，將跳過此步驟。

6

穩定綠色

CAPWAP已初始化並啟動。已加入網路。未連線客戶端。

7

純藍色

至少一個客戶端連線到AP。

CBW151AXM LED正常啟動

啟動階段

LED顏色

進度

1

白色

已插入PoE電纜

2

綠色閃爍

初始啟動

3

紅色，綠色，關閉

初始通電。啟動網格並搜尋父項。

4

綠色，紅色，關閉

已分配IP。CAPWAP已初始化

5

閃爍藍色

父級已加入，韌體版本檢查和升級（如果需要）。

6

穩定綠色

匹配網狀AP版本。已加入主AP。未連線客戶端。

7

純藍色

至少一個客戶端連線到AP。