目標

本文的目的是展示如何識別在Cisco Business Wireless(CBW)接入點中支援動態頻率選擇(DFS)的通道。

適用裝置 | 軟體版本

- CBW140AC | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW141ACM | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW142ACM | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW143ACM | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW145AC | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW240AC | 10.8.1.0 （下載最新版本）

簡介

思科企業無線裝置支援動態頻率選擇(DFS)。在美國和其他一些國家，一些5GHz頻段的通道被其他系統（如雷達）使用。DFS可以通過動態刪除通道來防止這種干擾。

在CBW韌體版本10.8.1.0中，已向支援DFS的5GHz通道新增標籤。這樣可以輕鬆識別此類通道並配置設定。在美國，DFS通道為52-144。如果可能，可以避免使用DFS通道，這是最佳實踐。

DFS通道標識

步驟 1

登入到主CBW AP。

步驟 2

導覽至無線設定>存取點。

步驟 3

點選要編輯的接入點旁邊的鉛筆圖示。

步驟 4

在彈出視窗中按一下Yes以繼續。

步驟 5

導航到Radio 2(5GHz)選項卡。

步驟 6

按一下Channel下拉選單以檢視支援DFS的通道。

在美國，通道52-144支援DFS，如通道編號旁括弧內的DFS標籤所示。

結論

這就是全部的意義。現在，您知道如何在CBW AP中識別支援DFS的通道。

有關射頻通道的詳細資訊，請檢查思科企業無線網路上的RF通道。