目標

本文的目的是向您展示如何在Cisco Business Wireless(CBW)網路中同時出廠重置所有接入點。

適用裝置 | 軟體版本

- CBW140AC | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW141ACM | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW142ACM | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW143ACM | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW145AC | 10.8.1.0 （下載最新版本）

- CBW240AC | 10.8.1.0 （下載最新版本）

簡介

在CBW韌體版本10.8.1.0中，現在可以使用Web使用者介面(UI)同時出廠重設所有存取點(AP)和網狀延伸器(ME)。

出廠預設重置會清除所有已修改的配置設定，並將裝置恢復為其原始設定。有關重設CBW AP的詳細資訊，請勾選將CBW AP重設為出廠預設設定。

出廠重置所有裝置

步驟 1

登入到主CBW AP。

步驟 2

導航到Advanced > Primary AP Tools。

步驟 3

選擇Configuration Management選項卡。

步驟 4

按一下Factory Default All APs按鈕以重置網路中的所有AP和ME。

出廠預設主AP選項將僅重置主AP。

結論

就這麼簡單！您已成功將您網路中的所有CBW AP和ME重置為出廠預設設定。

如果您想在CBW上查詢更多文章，請按一下以下任意標籤！

常見問題             Radius             韌體升級             RLAN             應用程式分析             客戶端分析             主要AP工具             Umbrella             WLAN使用者             日誌記錄             流量調節             羅格             干擾源             組態管理             埠配置網狀模式             歡迎使用CBW網狀網路             使用電子郵件驗證和RADIUS記帳的訪客網路             疑難排解             使用帶CBW的Draytek路由器