目標

本文旨在展示如何在Cisco Business Wireless(CBW)裝置中配置單個接入點(AP)或網狀延伸器(ME)的系統日誌設定。

適用裝置 | 軟體版本

- CBW140 | 10.8.1.0(下載最新版本)

- CBW145 | 10.8.1.0(下載最新版本)

- CBW240 | 10.8.1.0(下載最新版本)

簡介

在您的網路中，每當發生事件時，都會在Cisco裝置上生成系統消息日誌或系統日誌消息。Syslog功能將系統事件記錄到名為Syslog伺服器的遠端伺服器。每條Syslog消息都包含該事件的詳細資訊，這些資訊可幫助您或管理員排除網路故障。

在CBW韌體版本10.8.1.0中，您現在可以配置單個AP和ME以將其日誌檔案傳送到系統日誌伺服器。在跟蹤似乎影響特定AP或ME的問題時，這可能會很有幫助。

請檢視CBW網路上的設定系統消息日誌(Syslogs)，以在CBW網路中設定和檢視日誌記錄。

配置單個AP的系統日誌

步驟 1

登入到主AP。

步驟 2

導覽至Monitoring > Network Summary > Ap。

步驟 3

您將能夠檢視當前在部署中運行的AP和ME的清單。按一下要配置的特定AP/ME。在此範例中，選擇了CBW140-1。

步驟 4

向下滾動並按一下Syslog頁籤。

步驟 5

配置Syslog伺服器IP地址、日誌記錄級別以及是否啟用日誌記錄。按一下「Apply」。

系統日誌伺服器只能通過IP地址進行配置，而不能通過完全限定域名(FQDN)的主機名進行配置。

結論

就這麼簡單！您已成功在CBW網路中配置單個AP的系統日誌功能。

如果您想在CBW上查詢更多文章，請按一下以下任意標籤！

常見問題             Radius             韌體升級             RLAN             應用程式分析             客戶端分析             主要AP工具             Umbrella             WLAN使用者             日誌記錄             流量調節             羅格             干擾源             組態管理             埠配置網狀模式             歡迎使用CBW網狀網路             使用電子郵件驗證和RADIUS記帳的訪客網路             疑難排解             使用帶CBW的Draytek路由器