Cisco Automated Software Distribution服務提供軟體資訊和下載URL，幫助您將裝置/應用程式升級到最新版本。

問題描述

2022年3月1日，思科自動軟體分發(ASD)服務將從3.0版升級至4.0版。因此，思科業務組合中的選定產品將不再能夠從cisco.com自動發現和應用韌體更新。

受影響的產品包括：

- RV260/RV160系列 — 所有韌體版本

- RV34x系列 — 所有韌體版本

- 思科企業無線(CBW)存取點 — 韌體版本10.6.1.0及更舊版本

- Cisco Business Dashboard(CBD)2.3.x / FindIT Network Manager 2.1.x及更高版本

- CB移動應用1.1及更高版本

- CB無線應用

因應措施

RV路由器

對於RV260、RV160和RV34x系列路由器，可通過從Cisco軟體下載網頁手動下載韌體並使用Web使用者介面應用到裝置來執行更新。如需詳細資訊，請檢視How to Download and Upgrade Firmware on any Device。

CBW

如果您在CBW裝置上執行自動韌體更新時遇到問題，只需按照以下步驟手動下載最新韌體，並將其應用到網路中的CBW接入點。然後，可以將後續更新設定為自動！如需詳細資訊，請參閱更新思科企業無線存取點軟體一文。

CBD

將CBD更新到2.4.0版或更高版本。有關Upgrade Firmware for Cisco Business Dashboard的文章將幫助您完成這些步驟。

CB行動應用程式

在應用商店中將應用更新為1.2版。