目標

本文將介紹可能中斷Cisco Business Wireless(CBW)網路上的無線的配置任務。

適用裝置 |韌體版本

- CBW 140AC（產品手冊）| 10.6.1.0(下載最新版本)

- CBW 145AC（產品手冊）| 10.6.1.0(下載最新版本)

- CBW 240AC(產品手冊)| 10.6.1.0(下載最新版)

- CBW 141ACM網狀延伸器（產品手冊） | 10.6.1.0(下載最新版)

- CBW 142ACM網狀延伸器（產品手冊） | 10.6.1.0(下載最新版)

- CBW 143ACM網狀延伸器（產品手冊） | 10.6.1.0(下載最新版)

簡介

保持網路正常運行非常重要，但有時需要更改配置。這可能會導致服務中斷。

在下表中，當Web使用者介面(UI)需要位於「專家檢視」中時，將顯示星號(*)。要啟用Expert View選項，請登入到CBW主AP的Web UI。按一下Web UI右上角的淺綠色箭頭以進入「Expert View(專家檢視)」。

導致無線網路中斷的配置任務

下列配置將導致服務短暫中斷。

配置更改

Web UI上的位置

結果

編輯WLAN配置

Wireless Settings > WLANs

連線到WLAN的客戶端將遇到網路中斷。

編輯AP配置

無線設定>接入點

連線到AP的客戶端將經歷網路中斷

在WLAN上啟用Fastlane

Wireless Settings > WLANs > Edit WLAN > Traffic Shaping頁籤

所有WLAN（不僅僅是正在編輯的WLAN）都會在應用配置後被禁用並重新啟用。

啟用Multicast Direct

*服務>媒體流

應用配置後，所有WLAN都將禁用並重新啟用。

更改AP組成員身份

*無線設定>接入點組

連線到AP的客戶端將經歷網路中斷。

應用新的RF配置

*高級> RF最佳化

應用配置後，所有WLAN都將禁用並重新啟用。

對映AP組的RF配置檔案

*無線設定>接入點組>編輯組> RF配置檔案頁籤

將導致AP組中的WLAN暫時中斷。

*僅在「專家檢視」中提供。

導致或需要AP重新啟動的配置更改

對於至少有一個裝置需要重新啟動的客戶，以下配置將導致服務中斷。如果可能，您可能希望在辦公室關閉時執行這些任務。

如果需要手動重新啟動主IP(使用**表示)，請等待更新完成。導航到Advanced > Primary AP Tools > Restart Primary AP。

配置更改

Web UI上的位置

結果

全域性網格啟用/禁用

無線設定>網格

主AP不會重新啟動，但所有從屬AP都將自動重新啟動。

回程使用者端存取啟用/停用

無線設定>網格

所有AP都將自動重新啟動。

軟體更新

管理>軟體更新

如果選中「自動重新啟動」覈取方塊，所有AP都將自動重新啟動。

**否則，請手動重新啟動主AP。

然後，所有其他AP將自動重新啟動以更改韌體映像，以匹配主AP上運行的版本。

交換影象

監控>接入點>每個AP檢視>工具

**需要手動重新啟動主AP。

配置檔案上傳到主AP

高級>主AP工具>配置管理

主AP將自動重新啟動，這將中斷與該AP的客戶端連線。其他AP將繼續正常為客戶端提供服務，但在主AP重新啟動完成之前，無法進行新的客戶端身份驗證。

更改主AP

Wireless Settings > Access Points > edit a Primary-capable AP

當前主AP將自動重新啟動，中斷與該AP的連線。新的主AP將啟動虛擬控制器進程以承擔主AP角色；在此之前，不會進行新的客戶端身份驗證。

安全Web身份驗證啟用/禁用

管理>訪問

**需要手動重新啟動主AP。

自訂WebAuth/WebAdmin憑證上傳到主要AP

Advanced > Primary AP Tools > Upload File

**需要手動重新啟動主AP。

將網狀擴展器移動到新的AP組

*無線設定>接入點>組

網狀延伸器將自動重啟。

更改支援主裝置的AP的AP角色

*無線設定>接入點>編輯AP >網狀頁籤>AP角色選單

支援主裝置的AP將自動重新啟動。

*僅在「專家檢視」中提供。

結論

這就對了！您現在知道了一些可能會導致服務中斷的配置更改。

想瞭解有關CBW網路的更多資訊嗎？有關詳細資訊，請檢視以下任何連結。

網格簡介             網狀常見問題             思科業務無線模式解碼器             重新啟動提示             重置為出廠預設設定             零日：通過應用/網路配置             移動應用與Web UI             思科企業無線網狀網路的最佳實踐              允許清單              更新軟體             熟悉CBW應用             疑難排解             時間設定             紅色LED故障排除             網橋組名稱