目標

您的手機與CBW網路是否存在連線問題？可能是802.11r的預設禁用設定導致了連線問題，具體取決於您的電話。本文將告訴您如何採取這些步驟，來瞭解這個簡單的解決方案能否幫您進行設定和部署。

適用裝置 |軟體版本

- Cisco企業無線140AC存取點 |(下載最新版本)

- 思科企業無線145AC存取點 |(下載最新版本)

- Cisco企業無線240AC存取點 |(下載最新版本)

更改CBW網路上的802.11r設定

步驟1

在Web瀏覽器中輸入主接入點的IP地址，訪問Web使用者介面(UI)。請確保您不在虛擬專用網路(VPN)上，否則將無法正常工作。如果遇到安全警告，請選擇提示以繼續。

步驟2

在Web UI的右上角，按一下相對的箭頭以切換到專家檢視。

步驟3

將出現一個彈出視窗，詢問您是否要選擇專家檢視。按一下「OK」（確定）。

步驟4

選擇WLANs，然後為要編輯的WLAN選擇edit icon。

步驟5

系統將顯示一個彈出視窗，詢問您是否要繼續。按一下「Yes」。

步驟6

按一下Advanced頁籤。按一下802.11r下拉選單，然後選擇Enabled。

第7步

按一下「Apply」。

步驟8

要永久儲存這些設定，請按一下螢幕右上角的save圖示。

結論

就是這樣！我們希望這能解決問題，您現在可以使用手機訪問CBW網路。如果沒有，請檢視排除Cisco Business Wireless Mesh Network文章中的其他選項。