目標

本文的目的是顯示使用Cisco Business Wireless(CBW)AP時備份和還原主接入點(AP)配置的必要步驟。

適用裝置 |軟體版本

- 140AC(產品手冊)| 10.3.1.0(下載最新版本)

- 145AC(產品介紹)| 10.3.1.0(下載最新版本)

- 240AC(產品手冊)| 10.3.1.0(下載最新版本)

簡介

CBW在10.3.1.0版及更高版本上提供了一項新功能，允許您在Web使用者介面(UI)上匯出和匯入主AP配置。

此配置檔案包含有關主AP的所有資訊，包括無線電、網狀和位置設定。配置檔案以XML格式建立。

這在您必須執行出廠重置時很有用。如果您有配置檔案，則可以上傳該檔案，而不必從頭開始重新配置主AP。配置檔案的另一個有用例項是，如果您希望在新的主AP上設定相同的配置。

如果您的AP沒有最新版本的軟體，則您需要先執行此步驟。如果沒有更新，則無法執行這些步驟。如需協助，請檢視思科企業無線存取點的更新軟體。

如果您不熟悉本文檔中的術語，請按一下思科業務：新字詞詞彙表.

登入到主AP

步驟1

使用您網路上的電腦，通過在搜尋欄中輸入https://[主AP的IP地址]登入到主AP的Web UI。請務必使用https://作為字首，否則您將沒有訪問許可權。在本例中，使用了https://192.168.1.124，但您的版本會有所不同。如果您在訪問時遇到問題，可以嘗試使用另一個Web瀏覽器。

第2步（可選）

如果您沒有安全證書，您可能會看到一個包含警告的彈出視窗。根據Web瀏覽器的不同，此警告可能看起來不同。按一下可前進並繼續。

可能會出現第二個彈出視窗，按一下以繼續。

步驟3

按一下「Login」。

步驟4

輸入使用者名稱和密碼。按一下「OK」（確定）。

下載組態檔

步驟1

按一下Advanced > Primary AP Tools。

步驟2

點選Configuration Management選項卡。按一下「Direction」下拉式功能表以選擇「Download」。在HTTP上保留傳輸模式。按一下「Apply」。

步驟3

您將看到一個彈出視窗，要求確認您要下載該檔案。按一下「Yes」。

步驟4

一個彈出視窗會顯示一些選項。在本例中，我們選擇使用記事本開啟（預設）。 按一下「OK」（確定）。如果不想在儲存之前檢視，可以選擇Save File，然後轉到本文的Upload the Configuration部分。

步驟5

以下是組態檔的一個區段的範例。

步驟6

按一下File，然後從下拉選單中選擇Save As....

第7步

輸入配置檔案的名稱。按一下「Save」。記下要上傳的檔案的位置。

上傳組態檔

步驟1

按一下Advanced > Primary AP Tools。

步驟2

點選Configuration Management選項卡。按一下「Direction」下拉選單以選擇「Upload」。在HTTP上保留傳輸模式。按一下「Apply」。

步驟3

您將看到一個彈出視窗，要求確認您要下載該檔案。按一下「Yes」。

步驟4

導航到在第一部分中下載的配置檔案。按一下「Open」。

步驟5

您將收到一個彈出視窗，要求您確認匯入配置檔案將覆蓋現有設定並重新啟動主AP的警告。按一下「Yes」。

步驟6

您將在Web UI頂部接收更新，從下面顯示的更新開始。

看到系統重置後，配置已上載並且AP正在重新啟動。請耐心等待，此過程最多需要十分鐘。

第7步

重新啟動完成後，系統將要求您重新登入到主AP。輸入您的憑證並按一下確定。

步驟8

按一下Save圖示。

步驟9

按一下「OK」（確定）。

步驟10

在重新啟動之前，按一下Yes儲存配置。最多需要10分鐘。

結論

您現在具備了下載和上傳配置檔案的技能。建議您定期備份配置檔案作為最佳實踐。

有關思科企業無線主題的更多文章，請點選以下任一內容：

思科業務新人：裝置和基本網路術語表 網格簡介 網狀常見問題 思科業務無線模式解碼器 重新啟動提示 重置為出廠預設設定 零日：通過應用/網路配置 移動應用與Web UI 思科企業無線網狀網路的最佳實踐 允許清單 更新軟體 熟悉CBW應用 疑難排解 時間設定 紅色LED故障排除 網橋組名稱