目標

本文說明如何解決某些DrayTek路由器與思科企業無線接入點之間的預設配置衝突。

適用裝置 |軟體版本

- 140AC(產品手冊)| 10.0.1.0(下載最新版本)

- 145AC(產品介紹)| 10.0.1.0(下載最新版本)

- 240AC(產品手冊)| 10.0.1.0(下載最新版本)

DrayTek路由器配置

某些DrayTek路由器（包括Vigor2862）的設定可能具有阻止CBW主接入點(AP)與路由器通訊的預設配置。這可能會導致CBW功能出現問題（例如獲取IP地址）。

問題是主AP使用VRRP（虛擬路由器冗餘協定）MAC地址00:00:5e:00:01:01,DrayTek路由器預設不接受該地址。此預設設定可能阻止將VRRP MAC地址輸入其ARP表。

有關解決此配置的詳細資訊，請參閱以下DrayTek文檔：在ARP表中顯示VRRP MAC。在此變通方法中，您可以在路由器設定中禁用「將VRRP MAC拒絕到ARP表中」並儲存配置更改。

結論

這應該解決了您的相容性衝突。如果您對路由器配置有任何疑問，請諮詢您的供應商。