目標

本文的目的是解釋設定思科企業無線網路的最佳實踐。

如果您已設定無線網路並遇到問題，請檢視排除Cisco Business Wireless Mesh Network故障。

即使是AP，更新其軟體也很重要。軟體下載連結在下一節中的裝置後提供。如果您需要升級軟體的逐步指導，請檢視更新思科企業無線接入點的軟體。

如果您不熟悉本文檔中的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

適用裝置 |軟體版本

- 145AC(產品手冊) | 10.0.1.0 （下載最新版本）

- 240AC(產品手冊) | 10.0.1.0 （下載最新版本）

目錄

- 網狀無線術語

- 網狀連線：AP和網狀延伸器放置

- 效能：無線電通道分配

- 調整無線電引數以提高效能

- 最大程度降低欺詐AP的影響

- 最佳化通道利用率

- 服務品質：網狀跳數

- 服務交付注意事項

- 傳輸完整性：HTTP映像升級

- HTTP韌體映像升級注意事項

- 持續的映像下載失敗？

簡介

思科企業無線接入點(AP)和網狀擴展器提供易於部署的解決方案，旨在使中小型企業以前所未有的方式進行通訊和合作。

思科商務部的無線接入點和網狀擴展器簡單、安全且靈活；網路卓越的三大支柱通過提供不折不扣的最佳無線體驗來增強網路。

簡單:思科企業無線應用簡化了網路活動，從而節省了重要的開發時間和工作時間。該整合提高了託管服務提供商(MSP)的網路安全性。

安全:先進的安全協定為防禦提供了堅實的基礎。商業上認可的方法降低了網路部署的風險，而強大的客戶服務有助於確保業務的連續性。

靈活:創新的產品組合使小型企業和MSP能夠靈活地適應快速變化的業務環境。價格合理的模板符合您的需求。

網狀無線術語

- 接入點(AP):網路中用於允許使用者以無線方式連線到網路的裝置。根據其功能，可能會新增特定的標籤：主要、遠端、根、從屬等

- 無線網狀網：無線接入點彼此連線以中繼資訊的一種拓撲。這些網路可動態調整需求並保持所有使用者的連線。

- 主AP:主AP提供對無線網路和拓撲的管理和控制。它是使用Internet服務提供商(ISP)連線到外部網路其餘部分（通常是Internet）的網橋。 主AP直接連結到本地路由器，而本地路由器又將流量路由到WAN ISP介面。主AP是網狀網路中提供無線服務的所有AP的協調器。它管理來自網路上的AP的資訊，注意每個客戶端的連線品質和鄰居資訊，以便做出最佳路由決策，將最佳化的無線服務輸出到移動客戶端。

- 主要：當前負責管理WLAN的AP。

- Preferred Primary:將特定支援Primary的AP列為首選的設定。如果主AP發生故障，首選主AP將接管。首選AP恢復後，不會自動切換回。您不必指定首選主要。

- 支援主AP或輔助AP：具有返回網路的物理有線連線的AP。此AP需要連線到乙太網，並且如果主AP出現故障，可以成為主AP。

- 網狀延伸器：網路中未連線到有線網路的遠端從屬AP。

- 從屬AP:一個通用術語，可應用於未配置為主節點的任何網狀AP。

- 父AP:父AP是提供返回主AP的最佳路由的AP。

- 子AP：子AP是一個網狀延伸器，它選擇父AP作為返回主AP的最佳路由。

- 上游AP：上游AP是一個通用術語，它表示從客戶端到伺服器的資料流通過AP的方向。

- 下行AP:下行AP將資料從Internet向下傳輸到客戶端。

- 共置AP：回傳通道廣播範圍內的網狀擴展器。

- 節點：可用於描述AP的一般術語。一般來說，節點描述在網路中建立連線或互動，或可以傳送、接收和儲存資訊、與網際網路通訊以及具有IP地址的任何裝置。在網狀網路中，所有節點上的最佳化無線電引數可確保最大無線覆蓋範圍，同時減少節點之間的無線電干擾，以提供卓越的資料速度和吞吐量。

- 回程：在無線網狀網路中，區域網路(LAN)中的資訊需要到達有線存取點才能到達網際網路。回傳是將資訊傳回有線存取點的程式。

網狀連線：AP和網狀延伸器放置

間距和部署建議

1. 如有可能，將網狀延伸器放置在主要可用AP的站點線內。

2. 如果可能，將下游網狀延伸器放置在父（或上游）網狀延伸器的站點線內

3. 下游網狀延伸器需要來自上遊主用AP的良好/卓越的回程SSID訊號強度。

4. 網狀延伸器應具有最小訊雜比(SNR)值30。

5. 在相鄰網狀擴展器或支援主裝置的AP之間保持最低SNR值。

6. Monitoring > Network Summary > Mesh Extender中提供Backhaul SNR資訊。

7. 避免將網狀延伸器放置得與其他網狀延伸器或其他主要支援的AP過於接近。

在操作期間，主AP可以將替代上游AP指定為父項，而不是預期的站點線路佈局，以便最佳化整個網狀網路拓撲。

下表列出了開放空間中的預期覆蓋區域。如果在非開放區域部署網路，請將這些值降低20-30%。

效能：無線電通道分配

調整無線電引數以提高效能

1. 預設網狀網操作（回程）

2. 5.0 GHz無線電頻帶中的通道36

3. 80 MHz通道寬度

作為網路管理員，您可能需要關閉預設的無線電通道。如需詳細資訊，請檢查思科企業無線網路上的RF通道。

2. 部署支援主裝置的AP以獲得更多容量，可以提供：

3. 主LAN網路的額外容量和負載平衡

4. 主AP發生故障時的無線冗餘

5. 可提供給共置網狀擴展器池的冗餘和容量

6. 配置回傳的通道不同於支援鄰居（對等）主AP的通道

7. 使相鄰支援主裝置的AP組的同通道干擾最小化

最大程度降低欺詐AP的影響

在擁擠的無線區域增強支援主要接入點的效能：

1. 如果在回程使用的同一無線電通道上進行廣播，則無管理AP可能會影響支援主要的AP的效能

2. 導航到監控>欺騙>接入點，在管理選單中檢視可能的主要支援AP衝突。

惡意AP即使被識別為安全，也可能導致通知過多。有多種選項可用於標籤您的無線環境。有關詳細資訊，請檢視識別思科企業無線網路中的惡意客戶端。

3. 將支援主要的AP通道更改為較不擁擠的通道，以實現最佳操作。

監控是無線電工作通道內的一個及時快照。欺詐AP也可能影響無線客戶端操作，具體取決於它們的空間關係。

最佳化通道利用率

1. 高流量和高干擾對最佳無線服務影響很大

2. 在高干擾環境中避免超過75%的通道利用率

3. 遷移至干擾較小的通道，以實現更穩定的操作環境

4. 導航到Advanced > Logging > Logs，檢查系統日誌是否存在這些情況。

*RRM-DCLNT-5_0:2025年12月16:51:34.543:%RRM-3-HIGHCHANNEL_UTIL:rrmLrad.c:7678在AP上的干擾高：APA453.0E1F.E480 [級別：85]廣播：5Ghz（無線電2）

有關詳細資訊，請檢視在CBW網路上設定系統消息日誌(Syslogs)。

服務品質：網狀跳數

服務交付注意事項

網狀拓撲部署建議：

1. 通過保持足夠的服務頻寬確保服務交付。

2. 限制主LAN網路的跳數。您可以導航到Monitoring > Network Summary > Mesh Extender檢查躍點詳細資訊。

3. 資料流量：最大距離為4跳

4. 語音流量：2跳的最大距離

傳輸完整性：HTTP映像升級

HTTP韌體映像升級注意事項

1. 通過無線將HTTP升級衝突降至最低

2. 確保執行升級的無線客戶端與主AP相鄰

3. 確保無線客戶端關聯並連線到主AP SSID

4. 確保無線客戶端具有高訊號強度，必須大於–65 dBm

5. 確保無線客戶端具有最低良好連線得分，必須大於75%

這些因素可消除主AP的映像傳輸故障。

持續的映像下載失敗？

1. 刷新或關閉瀏覽器頁面。

2. 清除瀏覽器快取並重新登入到主AP。

3. 按一下Primary AP GUI中的備用頁面或頁籤，然後在Software Update頁面中重試韌體映像下載。

4. 如果您在Firefox上遇到故障，請移至其他瀏覽器平台，然後移至Chrome。

結論

您已看到部署Cisco Business Wireless設定的推薦設定。現在，您可以應用該選項部署符合您需求的思科企業無線網路！

如果您對CBW上的其他初級文章感興趣，請按一下以下任一連結！

網格簡介             網狀常見問題             思科業務無線模式解碼器             重新啟動提示             重置為出廠預設設定             零日：通過應用/網路配置             移動應用與Web UI              允許清單              更新軟體             熟悉CBW應用             疑難排解             時間設定             紅色LED故障排除