目標

本文的目的是顯示如何在思科企業無線(CBW)存取點(AP)中使用電子郵件驗證和RADIUS記賬來設定訪客網路。

適用裝置 |軟體版本

- 140AC(產品手冊) | 10.0.1.0 （下載最新版本）

- 145AC(產品手冊) | 10.0.1.0 （下載最新版本）

- 240AC(產品手冊) | 10.0.1.0(下載最新版)

簡介

CBW AP支援最新的802.11ac Wave 2標準，以實現更高的效能、更出色的訪問能力和更高的網路密度。它們通過高度安全可靠的無線連線提供行業領先的效能，提供強大的移動終端使用者體驗。

遠端驗證撥入使用者服務(RADIUS)是一種用於裝置連線和使用網路服務的驗證機制。用於集中身份驗證、授權和記帳。

通常RADIUS伺服器會透過輸入的登入憑證（包括使用者名稱和密碼）驗證使用者的身分，藉此控制網路的存取許可權。當使用電子郵件地址身份驗證配置訪客網路時，使用的電子郵件ID會被傳送到RADIUS記帳伺服器並儲存以備將來使用，例如傳送行銷資訊。

目錄

- 在CBW AP上配置RADIUS

- 訪客網路配置

- 監控

- 使用Radius計費伺服器追蹤

在CBW AP上配置RADIUS

有關設定RADIUS的步驟，請參閱在思科企業無線存取點中設定RADIUS一文。

訪客網路配置

要將訪客無線網路設定為使用電子郵件地址身份驗證，請執行以下操作：

步驟1

使用有效的使用者名稱和密碼登入您的CBW AP。

步驟2

若要設定訪客網路，請導覽至Wireless Settings > WLANs。

步驟3

按一下「Add new WLAN/RLAN」。

步驟4

在彈出視窗的General頁籤下，輸入Profile Name。SSID欄位將自動填充。滑動Enable選項，然後按一下Apply。

步驟5

導覽至WLAN Security索引標籤並啟用Guest Network。在「Access Type」下拉選單中，選擇「Email Address」。按一下「Apply」。

監控

當使用者在訪客網路中輸入其電子郵件地址進行身份驗證時，可在AP的Web使用者介面(UI)中檢視客戶端資訊。

為此，請在AP的Web UI中導航到Monitoring > Guest Clients。

可以檢視訪客客戶端的詳細資訊（包括電子郵件地址）。

只要訪客使用者已連線，就可以檢視訪客電子郵件資訊。使用者斷開連線後，資訊在AP的訪客客戶端選單下將不可用。

使用Radius計費伺服器追蹤

訪客電子郵件地址將傳送到伺服器索引為1的Radius記帳伺服器。因此，即使客戶端與訪客網路斷開連線，也可以跟蹤訪客資訊。這有助於跟蹤和收集客戶的電子郵件地址。

上面顯示的Radius記帳資料位於使用SQL資料庫的Windows伺服器上。

結論

你拿到了！現在，您已學習在CBW AP上使用郵件身份驗證和RADIUS記賬來配置訪客網路的步驟。有關更多高級配置，請參閱思科企業無線接入點管理指南。