目標

本文的目標是設定和檢視思科企業無線(CBW)傳統或網狀網路上的日誌記錄。

適用裝置 |軟體版本

- 140AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 145AC(產品手冊) | 10.4.1.0 （下載最新版本）

- 240AC(產品手冊) | 10.4.1.0(下載最新版)

簡介

思科企業無線接入點基於802.11 a/b/g/n/ac(Wave 2)，內建天線。它們可用作傳統的獨立裝置或網狀網路的一部分。

網路設定完成後，可能會發生一些需要注意的事情。要瞭解這些事件，您可以檢查系統消息日誌，通常稱為系統日誌。

瞭解事件有助於確保網路平穩運行並防止故障。系統日誌對於網路故障排除、調試資料包流以及監控事件非常有用。

這些日誌可以在主AP的Web使用者介面(UI)上檢視，如果進行了配置，也可以在遠端日誌伺服器上檢視。如果在遠端伺服器上未儲存事件，通常會在重新啟動時從系統中清除這些事件。

設定系統消息日誌

初學者幫助

此切換部分突出顯示初學者提示。

登入

登入到主AP的Web使用者介面(UI)。為此，請開啟Web瀏覽器並輸入https://ciscobusiness.cisco。在繼續操作之前，可能會收到警告。輸入您的憑據。您也可以通過將https://[ipaddress]（主AP的）輸入Web瀏覽器來訪問主AP。

工具提示

如果您對使用者介面中的欄位有疑問，請檢查是否提供如下所示的工具提示：

查詢「擴展主選單」圖示時遇到問題？

導航到螢幕左側的選單，如果未看到選單按鈕，請按一下此圖示開啟側欄選單。

思科企業應用程式

這些裝置具有配套應用，這些應用與Web使用者介面共用一些管理功能。Web使用者介面中的所有功能在應用中均不可用。

下載iOS應用 下載Android應用

常見問題

如果您還有未回答的問題，可以查閱我們的常見問題文檔。常見問題

步驟1

登入到主AP的Web UI。若要執行此操作，請開啟Web瀏覽器並輸入https://ciscobusiness.cisco。在繼續操作之前，可能會收到警告。輸入您的憑據。

您也可以在Web瀏覽器中輸入https://<ipaddress>（主AP）來訪問主AP。對於某些操作，您可以訪問思科企業移動應用。

步驟2

選擇Advanced > Logging。

步驟3

點選Log Syslog Level。從下拉選單中選擇通知級別。錯誤(3)是預設值。這表示記錄任何級別3或更嚴重的事件。

按嚴重性順序顯示：

- 緊急（最高嚴重性） — 當裝置處於危急情況且需要立即注意時，會記錄此類消息。系統不可用。

- 警報 — 當存在需要立即注意的情況時，會記錄此類消息。

- 嚴重

- 錯誤（預設設定）

- 警告

- 通知

- 資訊

- 調試（最低嚴重性） — 這通常僅在您主動進行故障排除時使用，因為您將很快被日誌淹沒。

步驟4

按一下「Apply」。

步驟5

當您向下滾動Logging頁面時，將會顯示日誌。如果要清除日誌，請按一下Clear。如果您不想設定遠端系統日誌伺服器，請轉至步驟8。

第6步（可選）

如果要將日誌傳送到遠端伺服器，請按一下Add Server。

第7步（可選）

在「Syslog Server IP」欄位中，輸入應向其傳送系統日誌消息的伺服器的IPv4地址。按一下「Apply」。

步驟8

您需要開啟TFTP伺服器並開啟Syslog功能，以便可以將日誌傳送到伺服器上的檔案。

步驟9

請務必按一下Web UI螢幕右上面板上的Save圖示儲存配置。

系統消息日誌示例

在此範例中，訊息顯示了流量使用率高。如果syslogs中出現這種情況，您可能希望將射頻通道更改為更穩定的操作環境所較少干擾的通道。

結論

現在，您可以訪問系統日誌。您可以隨時返回並更改嚴重性級別或新增遠端伺服器。這麼做應能協助您及時瞭解網路中潛在的問題。

常見問題 Radius 韌體升級 RLAN 應用程式分析 客戶端分析 主要AP工具 Umbrella WLAN使用者 記錄 流量調節 羅格 干擾源 組態管理 埠配置網狀模式