CBW141ACM CBW142ACM和CBW143ACM

目標

本文的目標是讓您更熟悉思科企業無線(CBW)141ACM網狀延伸器。CBW網狀延伸器搭配CBW網狀網路中的主要存取點(AP)使用。如果您不熟悉使用的術語，請檢視思科業務：新字詞詞彙表.

如果您想瞭解CBW網狀網的基本知識，請檢視：

- Cisco Business：歡迎使用無線網狀網路

適用裝置 |軟體版本

- 141ACM(產品手冊) | 10.0.1.0(下載最新版)

簡介

最新的CBW AP基於802.11 a/b/g/n/ac（第2波），帶有內建天線。它們支援最新的802.11ac Wave 2標準，可提供更高的效能、更出色的訪問能力和更高的網路密度。

CBW網狀網路必須包含正常工作的CBW主AP（140AC、145AC或240AC）和至少一個CBW網狀延伸器。本文是網狀網路中專用的141ACM網狀延伸器。

其他可用於CBW網路的網狀延伸器包括142ACM和143ACM（連結文章）按一下此連結可瞭解有關142ACM和143ACM網狀延伸器的詳細信息。只要配置了主AP並且工作正常，您就可以使用CBW接入點的任意組合。

新增網狀延伸器之前的先決條件

- 活動的網際網路連線

- 思科商務應用、QR碼閱讀器或訪問https://ciscobusiness.cisco

- 路由器（充當DHCP伺服器）

- 啟用網狀架構的CBW主要存取點(140AC/145AC/240AC)

一般CBW網狀延伸器詳細資訊

以下規範適用於所有CBW網狀延伸器：

多使用者(MU)多輸入多輸出(MU-MIMO) — 允許同時向多個支援802.11ac Wave 2的客戶端傳輸數據，以改善客戶端體驗。

管理網路 — 您可以使用移動應用程式或通過標準Web瀏覽器配置和管理網路。

驗證和安全 — Wi-Fi保護訪問2和3(WPA2)、802.1X、RADIUS驗證、授權和記帳(AAA)、802.11r和802.11i

關聯無線客戶端的最大數量 — 每個Wi-Fi無線電200個，每個接入點總計有400個客戶端

802.11ac - 2x2 MU-MIMO，具有兩個空間流，高達867 Mbps、20、40和80 MHz通道和動態頻率選擇

支援的資料速率

- 802.11a:6、9、12、18、24、36、48和54 Mbps

- 802.11b/g:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、5和4 Mbps

- 2.4 GHz上的802.11n資料速率：6.5至144 Mbps(MCS0-MCS15)

- 5 GHz的802.11ac資料速率：6.5至867 Mbps(MCS0-MCS9)

可用傳輸功率設定

- 2.4 GHz，最高20 dBm

- 5 GHz，最高20 dBm

整合式天線

- 2.4 GHz，增益2 dBi

- 5 GHz，增益3 dBi

指示器 — 狀態LED指示引導載入程式狀態、關聯狀態、操作狀態、引導載入程式警告和引導載入程式錯誤

環境條件

- 操作

◦溫度：32°至104°F(0°至50°C)

◦濕度：10%至90%（非冷凝）

◦最大高度：40°C時9843英尺（3000米）

- 非工作（儲存和運輸）

◦溫度：-22°F至158°F(-30°C至70°C)

◦濕度：10%至90%（非冷凝）

◦最大高度：25°C時15,000英尺（4500米）

系統

- 512 MB DRAM、128 MB快閃記憶體

- 710-MHz四核處理器

環境考慮 — 為確保您的接入點獲得最佳射頻覆蓋，請將您的接入點放置在儘可能靠近無線客戶端的區域，這樣做是切實可行的。

要避免或可能導致範圍或效能降低的區域如下所述。

- 在多層住宅或辦公室的地下室。訊號必須穿過許多牆壁。

- 靠近可以阻擋無線電訊號的大障礙物。避免使用金屬櫃或冰箱之類的地方。

- 在地板上，金屬案頭或其他密集或導電的物體下。

141ACM盒中的內容

- 思科商務141AC網狀延伸器

- 電源介面卡

- 電源線

- 快速入門手冊

- 技術支援聯絡人清單

- 指標卡中國RoHS

- 合規性資訊（僅限歐盟SKU）

產品功能

1. 狀態LED

2. 48V DC埠

3. 電源開/關按鈕

4. PSE-LAN1埠

5. LAN2/LAN3/LAN4連線埠

6. USB埠（供將來使用）

7. 模式按鈕

8. QR碼

9. Kensington鎖插槽（側面）

141ACM的獨特功能

141ACM網狀延伸器可放置於任何平面上，如案頭，並附帶電源線將延伸器插入插座。它沒有安裝支架。

此網狀延伸器配有4個本地千兆乙太網埠。這樣可以進行各種連線。

141ACM上的四個埠之一提供乙太網供電(PoE)，可為某些Cisco MPP電話供電。這是唯一一個包含PoE埠的網狀延伸器。

結論

現在，您可以更好地瞭解141ACM網狀延伸器的規格。想要瞭解更多資訊？檢視以下文章：

網格簡介             網狀常見問題             思科業務無線模式解碼器             重新啟動提示             重置為出廠預設設定             零日：通過應用/網路配置             移動應用與Web UI             思科企業無線網狀網路的最佳實踐              允許清單              更新軟體             熟悉CBW應用             疑難排解             時間設定             紅色LED故障排除             網橋組名稱