目標

IVR（互動式語音應答）是SPA100系列模擬電話介面卡提供的應用程式，以便管理員可以訪問介面卡的基本設定配置。這對管理員很有用，可以限制對基於Web的配置實用程式的訪問。本文詳細介紹如何在SPA 100系列模擬電話介面卡上使用IVR進行管理。

適用裝置

· SPA112

· SPA122

軟體版本

· 1.3.2-XU(014)

用於管理的IVR

附註：請注意以下提示：

·慢慢按下號碼，等待IVR重複號碼確認，然後輸入下一個號碼。

·選擇選項後，請始終按井號鍵(#)。

·要儲存設定，請按1。要檢視設定，請按2，然後再次輸入設定，請按3。

·要取消設定或返回主選單，請按星號鍵(*)。

·在輸入值（如IP地址）時，如果您希望取消特定數字，請快速按星號鍵(*)兩次，否則將視為小數點。

步驟1.將模擬裝置連線到SPA100系列的一個電話埠。

步驟2.訪問IVR系統，請按****。

步驟3.如果IVR要求您輸入密碼，則使用為IVR管理設定的管理員密碼。按1234#。

步驟4. IVR要求您輸入所需的選項，後跟井號鍵(#)。 按所需操作所需的代碼。可以通過IVR執行以下操作：

·輸入IVR選單 — 按****可訪問IVR選單。

·檢查Internet編址方法 — 按100配置Internet訪問。選項包括：

- DHCP — 按0啟用DHCP（動態主機控制協定），動態設定IP地址。

— 靜態IP — 按1啟用靜態IP編址。以後必須通過IVR提供靜態IP地址、預設網關地址和子網掩碼。

- PPPoE — 按2以啟用的PPPoE（乙太網上的點對點協定）。 您以後必須通過IVR提供Internet服務提供商提供的IP地址。

·檢查網際網路IP地址（網際網路埠） — 按110檢查WAN埠的IP地址。

·設定靜態IP地址（INTERNET埠） — 按111設定靜態IP地址。然後使用電話鍵盤上的數字輸入所需的靜態IP地址。使用星形鍵(*)表示小數點。

附註：只有當您選擇靜態IP作為Internet連線型別後，此選項才可用。

·檢查網路掩碼 — 按120檢查實際的子網掩碼。

·設定網路掩碼 — 按121設定網路掩碼。然後使用電話鍵盤的號碼輸入子網掩碼。使用星形鍵(*)表示小數點。

·檢查網關IP地址 — 按130檢查預設網關的實際IP地址。

·設定網關IP地址 — 按131設定預設網關的IP地址。然後使用電話鍵盤的號碼輸入網關IP地址。使用星形鍵(*)表示小數點。

·檢查MAC地址 — 按140檢查介面卡的MAC地址。

·檢查韌體版本 — 按150檢查介面卡的實際韌體版本。

·檢查主DNS伺服器設定 — 按160檢查DNS（域名系統）的實際設定。

·設定主DNS伺服器 — 按161設定主DNS伺服器。然後使用電話鍵盤的號碼輸入主DNS伺服器的IP地址。使用星形鍵(*)表示小數點。

·檢查Internet Web伺服器埠 — 按170檢查INTERNET埠使用的實際埠號。

·檢查LAN IP地址（乙太網埠） — 這隻可用於SPA122。按210檢查乙太網埠的IP地址。

·宣佈第1行SIP傳輸 — 按1910檢查第1行的SIP（會話初始協定）的實際傳輸協定。

·設定第1行SIP傳輸 — 按1911設定第1行中用於SIP的傳輸協定。選項包括：

- UDP — 按0將UDP設定為傳輸協定（使用者資料包協定）。

- TCP — 按1將TCP設定為傳輸協定（傳輸控制協定）。

- TLS — 按2將TLS設定為傳輸協定（傳輸層安全）。

·檢查線路2傳輸 — 按1920檢查線路2中SIP的實際傳輸協定。

·設定第2行SIP傳輸 — 按1921設定第2行中用於SIP的傳輸協定。選項包括：

- UDP — 按0將UDP設定為傳輸協定。

- TCP — 按1將TCP設定為傳輸協定。

- TLS — 按2將TLS設定為傳輸協定。

·退出IVR — 按3948退出IVR。

·允許或阻止對管理Web伺服器的WAN訪問 — 按7932設定對管理Web伺服器的訪問：

— 啟用 — 按1啟用訪問。

— 禁用 — 按0禁用訪問。

·裝置出廠重置 — 按73738將介面卡設定為出廠預設設定。出現提示時，按1確認，或按星號鍵(*)取消。聽到「Option Successful」後，請掛斷電話。裝置重新啟動。

·重新啟動語音系統 — 按732668重新啟動語音系統。聽到「Option Successful」後，請掛斷電話。裝置重新啟動。

·裝置使用者出廠重置 — 按87778將使用者設定設定為出廠值。出現提示時，按1確認或按星號鍵(*)取消。聽到「Option Successful」後，請掛斷電話。裝置重新啟動。