目標

本文檔的目標是向您展示如何在SPA 100系列的區域語音設定中配置其他引數。

適用裝置

· SPA100系列介面卡

軟體版本

· 1.3.1(003)

在區域語音中配置其他引數

步驟1.登入到Phone Adapter Configuration Utility，然後選擇Voice > Regional。Regional頁面隨即開啟：

步驟2.向下滾動到「其他」部分。

步驟3.在FXS Port Impedance下拉選單中，設定FXS埠的電阻抗。Foreign Exchange Station(FXS)介面直接連線到電話或傳真機，並提供振鈴、電壓和撥號音。選項包括：

•600

•900

· 600+2.16uF

· 900+2.16uF

· 270+750||150nF

· 220+850||120nF

· 220+820||115nF

· 200+600||100nF

步驟4.在FXS Port Input Gain欄位中輸入dB中的輸入增益，最多可以寫出三個小數位。輸入值控制麥克風的靈敏度。範圍為6.000到–12.000。預設情況下設定為–3。

步驟5.在「FXS Port Output Gain」欄位中輸入「Output gain（輸出增益）」(dB)，最多可寫入三個小數位。輸出值控制揚聲器在啟用時的靈敏度。範圍為6.000到–12.000。預設情況下設定為–3。

步驟6.  在DTMF Playback Level欄位中輸入本地DTMF播放級別（在dBm中），該級別最多可以寫一個小數位。預設設定為–16.0。DTMF（雙音多頻）是當您按電話的按鍵時，給電話生成的訊號，按每個按鍵都會生成兩個特定頻率的音調

步驟7.在DTMF Playback Length欄位中輸入本地DTMF播放持續時間(以毫秒為單位)。

步驟8.在「DTMF扭曲」欄位中在dBmin中輸入「DTMF回放」扭曲級別。

步驟9.從Detect ABCD 下拉選單中選擇yes以啟用DTMF DTMF ABCD的本地檢測。

步驟10.從Playback 下拉選單中選擇yes以啟用OOB DTMF DAO QU的本地回放。

步驟11.從Caller ID Method下拉選單中選擇要應用於呼叫的主叫ID方法。提供以下選項：

· Bellcore（N.Amer，中國） — CID、CIDCW和VMWI。第一環後傳送的FSK（與第一環後傳送的ETSI FSK相同）（無極性反轉或DTAS）。

· DTMF（芬蘭、瑞典） — 僅限刑偵局。DTMF在極性反轉（無DTAS）後和第一次振鈴前傳送。

· DTMF（丹麥） — 僅限CID。在第一環之前傳送的DTMF沒有極性反轉和沒有DTAS。

· ETSI DTMF — 僅CID。DTMF在DTAS之後（且無極性反轉）和第一個環之前傳送。

·帶有PR的ETSI DTMF — 僅限CID。DTMF在極性反轉和DTAS之後傳送並在第一環之前傳送。

·振鈴後ETSI DTMF — 僅限CID。在第一環後傳送的DTMF（無極性反轉或DTAS）。

· ETSI FSK — CID、CIDCW和VMWI。FSK在DTAS之後傳送（但無極性反轉），並在第一次振鈴之前傳送。在DTAS後等待CPE的ACK以進行CIDCW。

· ETSI FSK，帶PR（英國） — CID、CIDCW和VMWI。FSK在極性反轉和DTAS之後並在第一環之前傳送。在DTAS後等待CPE的ACK以進行CIDCW。僅當裝置掛機時，才應用極性反轉。

· DTMF（丹麥），帶PR — 僅CID。DTMF在極性反轉（無DTAS）後和第一次振鈴前傳送。

附註：預設為Bellcore（北美洲，中國）。

步驟12.從FXS Port Power Limit下拉選單中，選擇欄位的值。選項為1到8。預設值為3。

步驟13.從Caller ID FSK下拉選單中選擇要應用於呼叫的主叫ID FSK標準。預設值為Bell 202。

步驟14.從特徵呼叫方法下拉選單中選擇要用於特徵呼叫的方法。選項為Default或Sweden default。預設值為Default。

步驟15.按一下Submit儲存設定更改。