目標

外部交換站(FXS)埠極性配置用於設定FXS埠的極性（正向或反向），使RJ-11插孔和路由器語音埠之間的端到端連線為直通連線。

注意：極性在預設情況下設定為前向。如果在呼叫接通或啟用呼叫丟棄時更改該值，則當線路極性反轉時，使用者可以聽到可聽的點選聲音。

本文檔的目的是解釋如何在SPA100系列電話介面卡上配置FXS埠。

適用裝置

· SPA100系列

配置FXS埠極性配置

步驟1。在電話介面卡配置實用程式中，選擇Voice > Line 1 / Line 2。Line頁面開啟。

步驟2.向下滾動到FXS埠極性配置區域。

步驟3.在Idle Polarity欄位中，從下拉選單中選擇要在連線呼叫之前設定的極性。可能的值為「前進」或「反向」。預設值為Forward。

步驟4.在Caller Conn Polarity欄位中，從下拉選單中選擇出站呼叫連線後要設定的極性。可能的值為「前進」或「反向」。預設值為Forward。

步驟5.在Callee Conn Polarity欄位中，從下拉選單中選擇要在連線入站呼叫後設定的極性。可能的值為「前進」或「反向」。預設值為Forward。

步驟6.按一下Submit以儲存設定。