目標

通過串流音訊伺服器(SAS)功能，您可以將音訊源連線到任何線路，並將其用作串流音訊源裝置。

本文的目的是指導如何在SPA100系列電話介面卡上配置語音線路（線路1和線路2）的流音訊伺服器設定。

適用裝置

· SPA100系列

軟體版本

· 1.3.2（2014年）

配置語音線路的SAS設定

步驟1.登入到電話介面卡配置實用程式，然後選擇Voice > Line 1 / Line 2。此時將開啟Line頁面：

步驟2.從欄位的SAS Enable下拉選單中選擇Yes以啟用流音訊功能。啟用時，線路不能用於去話呼叫；使用者將能夠自動應答傳入呼叫並將音訊即時傳輸協定(RTP)資料包流傳輸到呼叫者。

步驟3.在SAS DLG Refresh Intvl欄位中輸入流音訊伺服器傳送會話刷新資料包的間隔（會話初始協定[SIP]）。此功能傳送消息以確定與呼叫方的連線是否仍處於活動狀態。範圍為0到255秒。預設值為30秒。

步驟4.在SAS入站RTP接收器欄位中輸入RTP接收器完全限定的域名(FQDN)或IP地址。此值由會話描述協定(SDP)中的SAS行用於響應來自客戶端的入站INVITE消息。

附註：如果未指定該值或該值等於0，則在SDP中將使用c = 0.0.0.0和a = sendonly來告知SAS客戶端不要向此SAS線路傳送任何RTP。如果指定了非零值，則a = sendrecv和SAS客戶端會將音訊流傳輸到給定地址。如果值為$IP，則在c =行和a = sendrecv中使用SAS行自己的IP地址。在這種情況下，SAS客戶端會將RTP資料包流到SAS線路。

步驟5.按一下Submit以儲存設定。