目標

Internet設定有助於配置Internet連線以及裝置如何連線到Internet。Internet設定的配置還允許ISP提供和監控Internet活動，以確保有效的連線。有三種型別的連線可用於將SPA100系列連線到Internet:DHCP、靜態IP和PPPoE。預設情況下，SPA100系列通過DHCP連線。

本文檔旨在向您展示如何在SPA100系列電話介面卡上配置Internet設定。

適用裝置

· SPA100系列

軟體版本

· v1.1.0

Internet設定配置

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Network Setup > Basic Setup > Internet Settings。Internet Settings頁面開啟：

DHCP（自動配置）設定

步驟1。如果您的ISP提供動態IP地址，請從Connection Type下拉選單中選擇Automatic Configuration - DHCP。

步驟2.在Maximum Transmission Unit(MTU)欄位中，輸入網路傳輸的最大協定資料單元（以位元組為單位）。可能的值為：

·自動 — 選擇此選項可讓模擬電話介面卡(ATA)選擇適當的值。

·手動 — 選擇此選項以輸入值。範圍為576到1500位元組。

步驟3.（可選）在Host Name（主機名）欄位中輸入ATA的名稱。預設值為裝置的型號。

步驟4.（可選）在Domain Name（域名）欄位中輸入ISP指定的域名。否則，請將該欄位留空。

步驟5.（可選）在「DNS Server Order」欄位中，選擇裝置檢查Internet連線的順序。可能的值為：

·手動 — 裝置檢查相應的手動Internet配置。

· DHCP — 手動 — 裝置首先檢查DHCP連線，如果存在連線問題，則檢查使用者手動Internet配置。

·手動 — DHCP — 裝置首先檢查使用者手動Internet配置，如果出現連線問題，隨後檢查DHCP連線。

步驟6.（可選）在Primary DNS（主DNS）欄位中輸入DHCP客戶端使用的主DNS。

步驟7。（可選）在Secondary DNS（輔助DNS）欄位中輸入DHCP客戶端使用的輔助DNS。

步驟8.按一下Submit以儲存設定。

靜態IP設定

步驟1。如果ISP提供靜態IP地址，請從Connection Type下拉選單中選擇Static IP。

步驟2.在Internet IP地址欄位中，輸入ISP分配給您的帳戶的IP地址。

步驟3.在Subnet Mask欄位中，輸入ISP分配給您的帳戶的子網掩碼。

步驟4.在Default Gateway欄位中，輸入您的ISP提供的網關IP地址。

步驟5.在「Maximum Transmission Unit(MTU)」欄位中，輸入網路傳輸的最大通訊協定資料單位（位元組）。可能的值為：

·自動 — 選擇此選項可讓模擬電話介面卡(ATA)選擇適當的值。

·手動 — 選擇此選項以輸入值。範圍為576到1500位元組。

步驟6。（可選）在Host Name（主機名）欄位中輸入ATA的名稱。預設值為裝置的型號。

步驟7。（可選）在Domain Name（域名）欄位中輸入ISP指定的域名。否則，請將該欄位留空。

步驟8.（可選）在「DNS Server Order」欄位中，選擇裝置檢查Internet連線的順序。可能的值為：

·手動 — 裝置檢查相應的手動Internet配置。

· DHCP — 手動 — 裝置首先檢查DHCP連線，如果存在連線問題，它將檢查使用者的人工網際網路配置。

·手動 — DHCP — 裝置首先檢查使用者手動Internet配置，如果出現連線問題，隨後檢查DHCP連線。

步驟9.（可選）在Primary DNS（主DNS）欄位中輸入DHCP客戶端使用的主DNS。

步驟10。（可選）在Secondary DNS（輔助DNS）欄位中輸入DHCP客戶端使用的輔助DNS。

步驟11.按一下Submit以儲存設定。

PPPoE（DSL服務）設定

步驟1。如果您的ISP基於DSL並使用乙太網點對點協定(PPPoE)進行連線，請從Connection Type下拉選單中選擇PPPoE。

步驟2.在使用者名稱欄位中，輸入用於通過PPPoE連線登入到ISP網路的使用者名稱。

步驟3.在Password欄位中，輸入用於透過PPPoE連線登入ISP網路的密碼。

步驟4.在Service Name欄位中，輸入ISP提供的服務的名稱。

步驟5.（可選）按一下Connect On Demand單選按鈕。在「按需連線」欄位中，輸入最長空閒時間（非活動時間），在此時間之後，Internet連線將斷開。最大空閒時間範圍是1到9999分鐘。預設值為5分鐘。否則，如果您希望ATA無限期連線到Internet，請按一下「保持連線」單選按鈕。

步驟6.在Maximum Transmission Unit(MTU)欄位中，輸入網路傳輸的最大通訊協定資料單位（以位元組為單位）。可能的值為：

·自動 — 選擇此選項可讓模擬電話介面卡(ATA)選擇適當的值。

·手動 — 選擇此選項以輸入值。範圍為576到1500位元組。

步驟7。（可選）在Host Name（主機名）欄位中輸入ATA的名稱。預設值為裝置的型號。

步驟8.（可選）在Domain Name（域名）欄位中輸入ISP指定的域名。否則，請將該欄位留空。

步驟9.（可選）在DNS Server Order欄位中，選擇裝置檢查Internet連線的順序。可能的值為：

·手動 — 裝置檢查相應的手動Internet配置。

· DHCP — 手動 — 裝置首先檢查DHCP連線，如果存在連線問題，則檢查使用者手動Internet配置。

·手動 — DHCP — 裝置首先檢查使用者手動Internet配置，如果出現連線問題，隨後檢查DHCP連線。

步驟10。（可選）在Primary DNS（主DNS）欄位中輸入DHCP客戶端使用的主DNS。

步驟11。（可選）在Secondary DNS欄位中輸入由DHCP客戶端使用的輔助DNS。

步驟12.按一下Submit以儲存設定。