目標

將號碼分配給電話號碼時，管理員可使用選擇性呼叫前轉設定，以便使用者可以直接呼叫，例如，此類介面卡數字1使用的電話或定義電話號碼的任何數字，以便每當使用者按一個數字時，電話就會按下一個使用者的號碼振鈴。本文說明在SPA100系列上配置選擇性來電轉駁設定的過程。

適用的裝置

· SPA112

· SPA122

軟體版本

· 1.3.1(003)

選擇性來電轉駁設定

步驟1.登入到電話介面卡Web配置實用程式，然後選擇Voice > User。此時將開啟「使用者」頁：

步驟2.在Cfwd Sel Caller欄位中輸入要轉發到特定電話號碼的（公共交換電話網路）PSTN主叫方號碼或主叫方ID。

附註：如果管理員想要匹配特定的號碼，請輸入旁邊帶有*的數字，這會使號碼與管理員的規格相匹配。如果管理員想要輸入一個數字而不輸入確切的數字，他可能會替換未知的數字。

步驟3.在Cfwd Sel Dest欄位中輸入電話號碼目標以轉發PSTN呼叫者匹配或呼叫者ID。

步驟4.在Cfwd Last Caller欄位中輸入要轉接到特定電話號碼的最後一個來電者號碼。

步驟5.在Cfwd Last destination欄位中輸入要轉發到的特定電話號碼中的最後一個目標號碼。

步驟6.在Block Last Caller欄位中輸入要為VoIP網關阻止的PSTN主叫方號碼。

步驟7.在Accept Last Caller 欄位中輸入要轉發到特定VoIP號碼的PSTN主叫方號碼。

步驟8.按一下Submit以儲存設定，或按一下Refresh（如果需要刷新設定）。