目標

非軍事區(DMZ)是位於防火牆之後但仍對公眾開放的網路的一部分。DMZ對於電子郵件和Web伺服器非常有用。由於防火牆保護，管理員可以限制從LAN和WAN訪問DMZ中的某些服務和埠。由於DMZ與普通LAN分離，DMZ安全性受到損害並不表示LAN安全性受到損害。本文的目的是在SPA122裝置上啟用和配置DMZ（非軍事區）設定。

適用裝置

· SPA122

軟體版本

· v1.1.0

DMZ設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Network Setup > Application > DMZ。DMZ頁面隨即開啟：

步驟2.按一下Enabled單選按鈕，從Status欄位啟用裝置上的DMZ設定。DMZ的預設狀態設定為禁用。

步驟3.在Private IP欄位中輸入可通過DMZ訪問的裝置的本地IP地址。

步驟4.按一下Submit儲存設定，或按一下Cancel放棄所有未儲存的條目。