目標

控制計時器值對於調整執行某些操作之前的時間非常有用。這包括在SPA122和SPA112上配置回叫延遲、掛接快閃記憶體時間間隔、數字間長計時器和數字間短計時器的值。

本文檔的目的是解釋如何在SPA112和SPA122的區域語音設定中配置控制計時器值。

適用裝置

· SPA112

· SPA122

軟體版本

· 1.3.2（2014年）

控制計時器值配置

步驟1.登入到Phone Adapter Configuration Utility，然後選擇Voice > Regional。Regional頁面隨即開啟：

在Control Timer Values(sec)區域中，顯示以下資訊：

步驟2.輸入Hook Flash Timer Min欄位的值。這是摘機符合為hookflash條件之前的最短掛機時間。Hookflash也稱為flash。它是電話上的一個按鈕，用於執行呼叫等待或三向持續呼叫等功能。範圍為。1秒至。4秒。

步驟3.輸入Hook Flash Timer Max欄位的值。這是摘機被限定為hookflash之前的最大掛機時間。範圍為0.4秒到1.6秒。

步驟4.為「被呼叫者掛機延遲」欄位輸入一個值。這是模擬電話介面卡結束當前入站呼叫前所需的掛機時間。範圍為0秒至255秒。

步驟5.為「重新排序延遲」字段輸入值。這是遠端掛斷後播放重新排序音之前的延遲。範圍為0秒至255秒。

步驟6.輸入Call Back Expires欄位的值。這是回叫啟用的過期時間。範圍為0秒至65535秒。

步驟7.輸入Call Back Retry Intvl欄位的值。這是回叫重試間隔。範圍為0秒至255秒。

步驟8.輸入回叫延遲欄位的值。這是它收到第一個作業階段啟始通訊協定(SIP)18x回應後在宣告遠端震鈴之前的延遲。

步驟9.輸入Visual Message Waiting Indication(VMWI)Refresh Intvl欄位的值。這是VMWI刷新到CPE（客戶端裝置）之間的間隔。CPE是連線到電信裝置的裝置。CPE裝置包括交換機、路由器和電話。VMWI刷新間隔是刷新VMWI的時間間隔。

步驟10.輸入Interdigit Long Timer欄位的值。這是撥號時輸入數字之間的較長超時。範圍為0秒至64秒。

步驟11.輸入Interdigit Short Timer欄位的值。這是撥號時輸入數字之間的短超時。範圍為0秒至64秒。

步驟12.為「呼叫方控制(CPC)延遲」欄位輸入值。這是當模擬電話介面卡開始移除連線到被叫方裝置的尖環電壓時，主叫方掛斷後的延遲。範圍為0秒至255秒。

步驟13.輸入CPC Duration欄位的值。這是呼叫者掛斷後刪除針尖到環電壓的持續時間。預設值為0秒（禁用CPC）。

步驟14.按一下Submit按鈕儲存更改