目標

「Internet狀態」頁顯示有關裝置的埠活動的資訊。管理員可以檢視此頁，確定裝置是否在ATA的當前活動設定下正常工作，或者是否需要對可配置的網路進行更改。管理員可以訪問這些設定並根據需要進行修改。本文介紹SPA100系列的Internet狀態頁面。

適用裝置

· SPA100系列

軟體版本

· v1.1.0

Internet狀態

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status> Internet Status。Internet Status頁面隨即開啟：

Internet Status頁面顯示以下欄位：

·鏈路狀態 — 顯示INTERNET(WAN)介面的狀態。它顯示連線埠已連線或已斷開。

· IP地址 — 顯示INTERNET(WAN)介面的IP地址。

·網路掩碼 — 顯示INTERNET(WAN)介面的子網掩碼。

·網關 — 顯示預設網關的IP地址。

·主機名 — 顯示ATA的主機名。

·域名 — 顯示ATA的域名。

· MTU型別 — 顯示設定MTU的方法：它可以是自動或手動。

· MTU大小 — 顯示網路傳輸允許的最大協定資料單元（以位元組為單位）。

· DNS1-3 — 顯示用於名稱解析的最多三台DNS伺服器的IP地址。