目標

調配引數控制重新同步操作，但韌體升級除外。

本文檔的目標是向您展示如何更改置備引數，以便在某些重新同步操作發生時進行調整。

適用裝置

· SPA112

· SPA122

逐步程序

配置配置檔案

步驟1.從電話介面卡配置實用程式中選擇Voice > Provisioning。這將開啟「調配」視窗。

步驟2.從Provision Enable下拉式清單中選擇Yes。

步驟3.從重設時重新同步下拉選單中選擇Yes。每次重新啟動後都會觸發重新同步。

附註：引數更新或韌體升級導致重新啟動後，不會觸發重新同步。

步驟4.輸入Resync Random Delay欄位的值。預設值為2。

附註：欄位以20秒為單位（即預設值2表示40秒）

步驟5.為「重新同步週期」字段輸入值。預設值為3600秒。

附註：如果在Resync Period欄位中輸入零，則禁用定期重新同步。

步驟6.為Resync Error Retry Delay欄位輸入一個值。預設值為3600秒。

步驟7.為「強制重新同步延遲」欄位輸入值。預設值為14,400秒。

步驟8.從Resync From SIP下拉選單中選擇Yes。

步驟9.要在所有韌體升級嘗試後觸發重新同步，請啟用Resync After Upgrade Attempts

步驟10.輸入重新同步觸發器1和重新同步觸發器2欄位的值。

附註：當這兩個引數中的邏輯公式計算結果為TRUE時，會觸發重新同步。

步驟11.從Resync Fails on FNF下拉選單中選擇Yes，以便在檔案未找到響應被確定為失敗重新同步嘗試時啟用錯誤重新同步計時器。

步驟12.按一下Submit按鈕儲存更改。

韌體升級

步驟1.從電話介面卡配置實用程式中選擇Voice > Provisioning。這將開啟「調配」視窗。

步驟2.要啟用韌體升級操作，請從Upgrade Enable下拉選單中選擇Yes。

步驟3.在Upgrade Error Retry Delay欄位中輸入值，以在嘗試升級失敗時設定重試間隔。預設值為3600秒。

步驟4.在降級修訂版限制欄位中輸入值。這會對韌體升級或降級期間的可接受版本號實施較低限制。預設設定為空。

步驟5.在Upgrade Rule欄位中輸入值。此引數定義升級條件和關聯的韌體URL。

步驟6.為Log Upgrade Request Msg欄位輸入值。這是韌體升級嘗試開始時發出的系統日誌消息。

步驟7.輸入Log Upgrade Success Msg 欄位的值。這是韌體升級嘗試成功完成後發出的系統日誌消息。

步驟8.輸入Log Upgrade Failure Msg欄位的值。這是韌體升級嘗試失敗後發出的系統日誌消息。

步驟9.按一下Submit按鈕儲存更改。

通用引數

步驟1.從電話介面卡配置實用程式中選擇Voice > Provisioning。這將開啟「調配」視窗。

附註：這些引數可用作預配和升級規則中的變數。它們通過用「$」字元（如$GPP_A $GPP_B）作為變數名稱的字首來引用。