目標

技術報告069(TR-069)允許您建立自動配置伺服器(ACS)。 Internet服務提供商(ISP)使用ACS自動遠端配置裝置。此功能允許服務提供商和使用者無需使用者干預即可遠端配置裝置。通過使用TR-069，終端可以與自動配置伺服器聯絡並建立連線。本文說明如何在SPA100系列模擬電話介面卡(ATA)上配置TR-069設定。

適用裝置

· SPA100系列

軟體版本

· v1.1.0

TR-069配置

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>管理> TR-069。TR-069頁面開啟：

步驟2.按一下Enabled單選按鈕，在Status欄位中啟用裝置上的TR-069。

步驟3.在ACS URL欄位中，以protocol://host:port/path格式輸入ISP提供的ACS URL。

·通訊協定 — 這是http或https。在ISP提供的ACS URL欄位中輸入http或https。

·主機 — 這是完全限定域名(FQDN)或IP地址，例如www.example.com。

·埠 — 這是可選的，由ISP提供。

·路徑 — 由ISP提供。

步驟4.在ACS使用者名稱欄位中，輸入ISP提供的ACS使用者名稱。

步驟5.在ACS密碼欄位中，輸入與使用者名稱關聯的密碼。

附註：配置實用程式自動在Connection Request URL欄位中輸入資訊，因此無需手動輸入。

步驟6.在Connection Request Username欄位中輸入要啟動連線的ACS的連線請求使用者名稱。當啟動連線並請求使用者輸入安全憑證時，該使用者名稱將充當ACS的使用者名稱。

步驟7.在Connection Request Password欄位中輸入ACS的連線請求密碼。當啟動連線並向使用者請求安全憑證時，該密碼將用作ACS的密碼。

步驟8.在Periodic Inform Interval欄位中，輸入ATA重新連線到ACS之間的時間（以秒為單位）。

步驟9.按一下Periodic Inform Enable欄位中的Enabled單選按鈕以啟用Periodic Inform，以便定期通知使用者連線設定，或者按一下Disabled單選按鈕以禁用它。

步驟10。（可選）點選Request Download欄位中的Apply按鈕，使ATA請求ACS下載RPC。

步驟11.按一下Submit應用更改，或按一下Cancel放棄更改。