目標

裝置的系統資訊對管理員非常有用，因為它有助於分析裝置的配置和基本值。此資訊可用於增強和管理裝置的功能，並用作參考。本文檔介紹如何檢視SPA112和SPA122上的系統效能資訊。

適用裝置

· SPA112

· SPA122

軟體版本

· 1.3.2（2014年）

檢視系統資訊

步驟1.登入電話介面卡配置實用程式，然後選擇Status > System Information。System Information頁面隨即開啟：

「系統資訊」(System Information)表格中顯示有關裝置的以下資訊。

·型號 — 顯示型號和產品說明。

· Hardware Version — 顯示硬體版本號。

· Boot Version — 顯示啟動韌體版本號。引導版本指示系統將在重新啟動系統並用於恢復時使用的韌體版本。它為軟體提供調試。

· 韌體版本 — 顯示當前韌體版本。韌體是安裝在裝置上的軟體，允許管理員根據使用者要求配置裝置。

· Recovery Firmware — 顯示恢復韌體的版本號。恢復韌體用於在需要恢復硬體時啟動硬體。

· WAN MAC Address — 顯示WAN介面的MAC地址。

· 主機名 — 顯示裝置的主機名。主機名是裝置連線到網路以識別其時分配給裝置的名稱。

· 域名 — 顯示裝置的域名。域名是由IP協定的字串分配的標識。

· 序列號 — 顯示裝置的序列號。

· 當前時間 — 顯示裝置上設定的時間。