目標

Port Statistics頁面顯示各種重要連線埠資訊，有助於進行疑難排解，以瞭解錯誤位置和原因。實施預防方法監控埠有助於管理員及早發現問題並避免潛在問題。必須能夠檢視統計資訊和某些埠設定才能維護裝置。管理員可以完全瞭解連線埠的狀態，例如連線埠遭到封鎖或無法轉送封包時。這些問題可通過本頁確定。本文的目的是檢視裝置上的埠狀態，瞭解在SPA100系列裝置上發生的輸入資料包、輸出資料包、錯誤、廣播和多播的情況。

適用裝置

· SPA100系列

軟體版本

· v1.1.0

埠統計資訊

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Status > Port Statistics。Port Statistics頁面隨即開啟：

Port Statistics頁顯示以下欄位：

·輸入(pkts) — 連線埠接收的封包總數。

·輸出(pkts) — 連線埠傳送的封包總數。

·輸入錯誤 — 從傳入流量接收的錯誤總數。

·輸入廣播 — 介面接收的廣播消息的總數。

·輸出廣播 — 介面傳送的廣播消息的總數。

·輸入多點傳送 — 介面接收的多點傳送訊息總數。

·輸出組播 — 介面傳送的組播消息的總數。