目標

組播流量是在一次傳輸中僅傳送到特定目標的流量，與將資料包傳送到每個可用目標的廣播流量不同。組播通過功能使SPA8000能夠將IP組播資料包轉發到相應的PC。本文描述如何在SPA8000上啟用組播通過。

適用的裝置

- SPA8000

軟體版本

- 6.1.12

多點傳送傳輸

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Advanced > Network > Application。將開啟Application頁：

步驟2.從Miscellaneous Settings區域下的Multicast Passthru下拉選單中選擇一個選項：

- 已禁用 — 禁用組播傳遞。裝置無法傳送和接收組播流量。

- 僅入站 — 僅允許來自Internet的傳入組播流量。

- 僅出站 — 僅允許從裝置到Internet的出站組播流量。

- 入站和出站 — 允許入站和出站組播流量。

步驟3.按一下Submit All Changes以儲存組態。