目標

使用者資訊有助於在撥出呼叫時顯示主叫方資訊，也有助於增強線路的安全性，因為管理員可以配置身份驗證以防止攻擊。本文說明如何在SPA8000電話介面卡上配置使用者資訊。

適用的裝置

- SPA8000

軟體版本

- 6.1.12

使用者資訊配置

步驟1.以管理員身份登入Web配置實用程式，然後選擇Advanced > Voice > L1-L8。Line頁面開啟：

步驟2.從Line Enable下拉選單中選擇yes以啟用服務行。

步驟3.向下滾動到Subscriber Information區域。

步驟4.在「顯示名稱」欄位中輸入要顯示為來電者ID的名稱。

步驟5.在「使用者ID」欄位中輸入要指定為分機號以標識此行的號碼。

步驟6.在「口令」欄位中輸入要為此行分配的口令。

步驟7.選擇是否要從User Auth ID下拉選單對使用者進行身份驗證。選擇yes使用身份驗證ID和密碼進行SIP身份驗證。

步驟8.在Auth ID欄位中輸入要分配給此線路的SIP身份驗證ID。

步驟9.在Mini Certificate欄位中輸入要分配給此使用者線路的迷你證書。

步驟10.在SRTP私鑰欄位中輸入用於建立安全呼叫的私鑰。安全即時協定(SRTP)金鑰用於確保裝置與外部之間的連線是安全的，並且從不暴露資訊。

附註：如果要生成新的Mini證書和金鑰，請按一下此處並按照上述步驟操作。

步驟11.按一下Submit All Changes以儲存設定。