目標

靜態IP地址是Internet服務提供商分配給使用者的地址，該地址是連線到Internet的永久地址。靜態IP地址對於網際網路協定語音(VoIP)更可靠，對於託管遊戲網站或玩線上遊戲，以及使用虛擬專用網路從公司網路電腦保安訪問檔案等更可靠。使用靜態IP時，您不應與傳送大量垃圾郵件的其他公司共用IP，這可能會將其IP地址列入黑名單。相反，靜態IP地址可能會帶來安全風險，因為地址始終相同。靜態IP更容易被資料探勘公司跟蹤。靜態IP編址比動態IP編址成本效益低。單一IP地址配置更容易，因為它提供了用於訪問的單個已知IP，而動態IP則使查詢和獲取用於配置裝置的訪問更加困難。廣域網(WAN)是由多個小型網路組成的網路。最知名的WAN是Internet。要訪問Internet，需要使用稱為Internet服務提供商(ISP)的組織。本文說明如何在SPA8000上配置WAN的靜態IP。

適用的裝置

- SPA8000

軟體版本

- 6.1.12

靜態IP配置

靜態IP配置有兩種方式。一種是使用Web配置實用程式。另一種配置方法是通過模擬電話和互動式語音響應(IVR)介面。下面將介紹這兩種方法。

通過Web配置實用程式進行靜態IP配置

步驟1.以管理員身份登入Web配置實用程式，然後選擇Advanced > Network > WAN Status。WAN Status頁面隨即開啟：

步驟2.從「連線型別」下拉選單中選擇WAN的靜態IP。

步驟3.在Static IP欄位中輸入所需的WAN靜態IP地址。此IP地址用作裝置的WAN埠的永久地址。靜態IP地址不變。

步驟4.在NetMask欄位中輸入子網掩碼。子網掩碼指定IP的哪一部分是網路地址，哪一部分是主機地址。

步驟5.在「網關」欄位中輸入網關的IP地址。網關允許電話介面卡和指定網路之間聯絡。

步驟6.按一下Submit All Changes以儲存組態。

通過模擬電話和IVR進行靜態IP配置

互動式語音響應(IVR)介面是一種更改SPA8000上的配置的方法，當您無法訪問電腦訪問Web配置時。

步驟1.將模擬電話連線到SPA8000上的一個電話埠。

步驟2.按電話鍵盤中的*****鍵。這將連線並啟動電話中的互動式語音應答(IVR)介面。

步驟3.按電話鍵盤上的101#，此選項會將您引導至Internet連線設定。

步驟4.在電話的小鍵盤上輸入1#，該鍵盤對應於「Static IP（靜態IP）」選項。

步驟5.在電話的小鍵盤中輸入1以儲存此選項。

步驟6.按電話鍵盤上的111#，此選項會將您引導至靜態IP。

步驟7.使用電話鍵盤輸入要分配給裝置的IP地址。

附註：使用開始(*)而不是點(.)作為小數。例如：(192*168*0*1)。

步驟8.在電話鍵盤的電話鍵盤上輸入1以儲存此選項。

步驟9.按電話鍵盤中的121#，此選項會將您引導至Netmask選項。

步驟10.使用電話鍵盤輸入要分配給裝置的網路掩碼。

附註：使用開始(*)而不是點(.)作為小數。例如：(255*255*255*255)。

步驟11.在電話的小鍵盤中輸入1以儲存此選項。

步驟12.按電話鍵盤上的131#，此選項會將您引導至Gateway選項。

步驟13.使用電話鍵盤輸入要分配給裝置的網關。

附註：使用開始(*)而不是點(.)作為小數。例如：(192*168*0*15)。

步驟14.在電話的小鍵盤中輸入1以儲存此選項。