目標

網路位址轉譯(NAT)功能有助於在內部私有IP位址和外部公有IP位址之間的轉譯。NAT還隱藏主機的原始IP地址，從而增加了安全性。此外，NAT有助於保留組織的公有IP地址。本文檔旨在解釋如何在SPA8000電話介面卡上配置NAT。

適用的裝置

- SPA8000類比電話配接器

軟體版本

- 6.1.12

配置NAT設定

步驟1.以管理員身份登入Web配置實用程式，然後選擇Advanced > Voice > L1-L8。此時將打開Line頁：

步驟2.從Line Enable下拉選單中選擇yes，為NAT設定配置啟用線路。

步驟3.從NAT Mapping Enable下拉選單中選擇yes，以使用SIP消息中的外部對映IP地址和SIP/RTP埠。預設值為No。

步驟4.從NAT Keep Alive Enable下拉選單中選擇yes，以儲存配置的NAT設定keep alive消息。keep alive消息是從裝置傳送的消息，用於防止兩個通訊裝置之間的鏈路斷開。預設值為no。

步驟5.在NAT Keep Alive Msg欄位中，輸入應定期傳送的keep alive消息以維護當前NAT對映。如果此欄位的值為$NOTIFY，則傳送通知消息。如果值為$REGISTER，則會傳送沒有聯絡人的註冊消息。預設值為$NOTIFY。

步驟6.在NAT Keep Alive Dest欄位中，輸入應接收NAT keep alive消息的目標。如果值為$PROXY，則NAT保持活動狀態消息將傳送到當前代理伺服器或出站代理伺服器。預設值為$PROXY。

步驟7.按一下Submit All Changes以儲存設定。