目標

產品資訊提供系統的簡要概述。本文的目的是說明SPA8000電話介面卡產品資訊區域中的欄位。

適用裝置

· SPA8000電話介面卡

軟體版本

•6.1.12

產品資訊

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Network > Status。Status頁面隨即開啟：

附註：如果您選擇Network > Status或Voice > Info，則可訪問產品資訊。

「產品資訊」區域將顯示以下資訊：

·產品名稱 — 裝置的名稱顯示在產品名稱欄位中。

·序列號 — 產品的序列號顯示在序列號欄位中。此編號可用於在裝置出現任何故障時跟蹤有關裝置的資訊。

·軟體版本 — 當前軟體版本顯示在「軟體版本」欄位中。

·硬體版本 — 「硬體版本」欄位顯示裝置的當前硬體版本。

· MAC地址 — 裝置的介質訪問控制(MAC)地址顯示在MAC地址欄位中。

·客戶端證書(Client Certificate) — 此欄位指示裝置是否已被授權在網際網路電話服務提供商(ITSP)網路中使用。

·自定義 — 此欄位顯示是否自定義了遠端配置(RC)裝置。如果裝置已檢索其自定義配置檔案，則此欄位顯示設定裝置的公司的名稱。自定義欄位中的Pending狀態表示新的RC單元已準備好進行調配。「開啟」狀態表明裝置尚未自定義。