目標

話務台按鍵LED是SPA500系列IP電話話務台的一項功能。它幫助使用者通過視覺指示區分一般狀態和工作狀態。當您輸入某些特定的字母或顏色模式來指示控制檯的可視狀態時，會配置控制檯金鑰LED。LED模式指示SPA500S話務台按鍵的顏色和閃爍模式。

本文檔的目的是向您展示如何在SPA500系列IP電話上配置話務台按鍵LED設定。

附註：SPA500DS不能與UC500系列統一通訊裝置一起使用，只能與UC320統一通訊裝置一起使用。

適用裝置

· SPA500系列IP電話

· SPA500S Att.主控台

軟體版本

· 8.6.0版[UC540]

· v3.2(1)[Cisco Configuration Assistant]

· v7-5-2a [SPA 525G IP電話]

LED指令碼

LED指令碼提供有關線路鍵LED的顏色和閃爍模式的資訊。

·顏色指令碼的格式為c = o | r | g 其中：

- o — 表示LED顏色選項已關閉。

- r — 代表紅色。

- g — 表示綠色。

·閃爍模式的指令碼的格式為p = nb |某人 | fb | ud 其中：

- nb — 表示不發生閃爍。

- sb — 代錶慢閃。（1開1關）

- fb — 代表快速閃爍。（100毫秒開，100毫秒關）

- ud — 表示使用者定義的閃爍模式。

使用者定義的閃爍模式的格式為u = on / off / on / off，其中每個值以秒為單位。

使用Web介面配置話務台按鍵LED模式

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Admin Login > Advanced > Attendant Console > Att Console Key LED Pattern。

以下是Line Key LED Pattern區域的各個欄位的說明。

·應用程式LED — 代表LED功能。

·伺服器訂閱失敗LED — 表示對Att Console的訂閱失敗。空白欄位表示預設顏色為綠色。

·伺服器訂用LED — 表示正在預訂Att Console。空白欄位表示預設顏色為紅色。

· SNRM白天模式LED — 表示IP電話處於白天模式。空白欄位表示預設顏色為綠色。

· SNRM夜間模式LED — 表示IP電話處於夜間模式。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·停車場空閒LED — 表示沒有呼叫暫留，線路空閒。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·停車場忙碌LED指示燈 — 表示呼叫已暫留，線路正忙。空白欄位表示預設顏色為紅色。

· BLF空閒LED — 表示連線到IP電話的另一條分機線路空閒。空白欄位表示預設顏色為紅色。

· BLF振鈴LED — 表示連線到IP電話的另一條分機線路正在振鈴。空白欄位表示預設顏色為紅色。

· BLF Busy LED — 表示連線到IP電話的另一條分機線路忙。空白欄位表示預設顏色為紅色。

· BLF Hold LED — 表示連線到IP電話的另一分機處於保持狀態。空白欄位表示預設顏色為紅色。

步驟2.按一下Submit All Changes以儲存設定。