目標

對比度是任何對象的顏色或亮度的差異。如果您在檢視電話螢幕時遇到問題，可以更改對比度以提高顯示品質。

本文說明如何使用SPA500系列IP電話調整SPA500S的對比度。

附註：SPA500DS不能與UC500系列統一通訊裝置一起使用，只能與UC320統一通訊裝置一起使用。

適用裝置

· SPA500S Att.主控台

· SPA500系列IP電話

軟體版本

· spa525g-7-4-9c [SPA 509G IP電話]

對比度配置

步驟1.在SPA500系列IP電話上按Setup按鈕。

步驟2.向下滾動到User Preferences（使用者首選項），然後按Select（選擇）。

步驟3.向下滾動至Att。控制檯首選項並按選擇。

步驟4.按Contrast，然後按DelChar。

步驟5.使用電話鍵盤輸入數字以更改顯示屏的對比度。數字越大表示顯示屏的對比度越高。對比度從1到30不等。

步驟6.按OK或Set儲存設定。

步驟7。（可選）如果要轉至上一頁，請按Back。