目標

本文旨在指導您如何使用Cisco Configuration Assistant升級SPA525G和SPA525G2。IP電話的韌體升級有兩種方式：一個是通過Web配置實用程式，另一個是通過Cisco Configuration Assistant(CCA)在統一通訊裝置上的TFTP協定。 韌體升級很重要，它可以提供或更新裝置的功能並修復上次韌體中的問題。

適用裝置

- SPA525G

- SPA525G2

軟體下載URL

SPA525G

SPA525G2

升級韌體的步驟

步驟1.  您可以檢查當前韌體版本。按Setup按鈕，然後選擇Status > Product Information > Software Version。

步驟2.從思科網站下載最新版本的IP電話韌體升級。

步驟3.擷取.zip檔案並將其儲存到案頭上。本文中使用的是韌體版本7.5.3。提取的資料夾有spa525g-7-5-3.bin和spa525g-7-5-3-bt.bin檔案。如果要使用藍芽，請使用spa525g-7-5-3-bt.bin檔案，因為它包含更新的藍芽韌體。

步驟4.登入到UC500系列的Cisco Configuration Assistant(CCA)。

步驟5.將bin檔案拖放到CCA拓撲中的UC500上。File Upload頁面隨即開啟：

步驟6.按一下Upload。此時會開啟File Upload頁面：

步驟7.按一下OK。

步驟8.韌體更新完成後，重新啟動IP電話並升級最新的韌體。