目標

出廠重置SPA525G和SPA525G2 IP電話。如果使用者想在裝置上重新開始，而不在IP電話上進行任何配置，則IP電話被配置為出廠重置。也可以在IP電話不能正常工作的情況下使用。

適用裝置

· SPA525G

· SPA525G2

SPA525G和SPA525G2 IP電話上的出廠重置

步驟1.按電話上的「Setup（設定）」按鈕。出現Information and Settings選單。

步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「Device Administration（裝置管理）」。按Select軟鍵。

步驟4.在Device Administration頁面中，向下滾動到Factory Reset選項，然後按Select鍵以出廠重置IP電話。

步驟5.在「Factory Reset」頁面中，按OK軟鍵確認SPA525G或SPA525G2 IP電話的出廠重置。