目標

本文檔展示了檢查SPA525G和SPA525G2 IP電話的外圍裝置狀態的過程。可以將話務台或USB快閃記憶體驅動器等不同的外圍裝置連線到SPA525G/SPA525G2電話。外圍裝置狀態有助於檢查裝置是否正確連線。

適用裝置

· SPA 525G

· SPA 525G2

外圍裝置狀態。

步驟1.按電話上的Setup按鈕。出現「Information and Settings」選單。

步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「狀態」。按Select軟鍵。出現「Status」選單。

步驟3.使用導航鍵並向下滾動至Peripheral Status。按Select軟鍵。出現Peripheral Status選單。

步驟4.對欄位的說明如下。

· USB驅動器 — 如果正確插入USB驅動器，將顯示已連線。如果未插入驅動器，則顯示未連線。

· Att Cons 1 — 這是用於話務台1。話務台可以連線到SPA525G/SPA525G2，以獲得更好、更多的呼叫處理管理支援。如果控制檯連線正確，則此命令顯示「已連線」，否則顯示「未連線」。

·配置2 — 這是用於話務台2。如果控制檯連線正確，則此命令顯示「已連線」，否則顯示「未連線」。

步驟5. Refresh軟鍵可按以重設連線。要返回上一狀態選單，請按Back軟鍵。