目標

本文說明如何檢查SPA525G IP電話上的網路統計資訊。可以檢查網路統計資訊，檢視資料包通過Wi-Fi或乙太網連線的傳輸速率（以位元組為單位）。

適用裝置

· SPA525G

· SPA525G2

逐步程式

步驟1.按電話上的「Setup（設定）」按鈕。出現「Information and Settings（資訊和設定）」選單。

步驟2.使用導航鍵並向下滾動至「狀態」。按Select軟鍵。

步驟3.在Status頁面中，向下滾動到Network Statistics，然後按Select軟鍵。

步驟4.在Network Statistics頁面中，可以看到乙太網路封包傳輸速率。資料包的大小以位元組為單位。

· xmit = xxxx(xxxxx) — 從SPA525G IP電話傳輸的乙太網資料包數。

· recv = xxxxxxx(xxxxxxxxxxx) — 已接收到SPA525G IP電話的乙太網資料包數。

步驟5.在Network Statistics頁面中，也可看到Wi-Fi封包傳輸速率。

· xmit = xxxx(xxxxx) — 從SPA525G IP電話傳輸的Wi-Fi資料包數。

· recv = xxxxxxx(xxxxxxxxxxx) — 已接收到SPA525G IP電話的wi-Fi資料包數。