目標

可以將IP電話配置為將所有來電轉接到另一個分機號碼。

本文檔介紹如何在SPA525G和SPA525G2 IP電話上轉發所有呼叫。

適用裝置

· SPA525G IP電話

· SPA525G2 IP電話

逐步程序

在IP電話上轉接所有來電

步驟1.按CFwdAll設定呼叫前轉。

附註：如果未顯示CFwdAll，請按More，直到出現頁籤。

步驟2.輸入所有來電轉到的分機號碼。

步驟3.按EndCall開始將所有呼叫轉接到輸入的分機號碼。

步驟4.按CFwdAll可在不再需要呼叫轉接時關閉呼叫轉接。