目標

呼叫控制是IP電話內用於提供電話中心功能的軟體。更改此設定將確定電話是否使用SPCP或SIP。SPCP代表簡單電話控制協定。SIP代表會話發起協定。

本文檔的目的是解釋如何在SPA500系列裝置上配置呼叫控制。

適用裝置

· SPA500系列

配置呼叫控制設定

步驟1.按Setup按鈕開啟Setup選單。

步驟2.導航至呼叫控制設定，然後使用軟鍵按Select。

步驟3.按**#解鎖電話並更改設定。

步驟4.按編輯以更改信令協定。

步驟5.按Option在SPCP和SIP之間切換。按OK選擇其中一個。

· SPCP — 簡單電話控制協定，比SIP更靈活。

· SIP — 發起呼叫，但功能不如SPCP。

步驟6.導覽至SPCP Auto Detect，然後使用軟鍵按下Select。按編輯更改SPCP自動檢測設定。

步驟7.按Y/N在「是」和「否」之間切換。按OK確定是否啟用SPCP自動檢測。

步驟8.按Save儲存設定。