目標

本文檔介紹如何確定Cisco SPA504G IP電話上的TFTP伺服器地址。網路層級中的電話連線到統一通訊裝置。該裝置託管TFTP伺服器，允許該裝置與電話之間的通訊。統一通訊裝置具有電話韌體。

適用裝置

· Cisco 504G IP電話

確定Cisco 504G上的IP地址

步驟1.按SPA504G上的Setup按鈕開啟Setup選單。

步驟2.按3或使用導航鍵向下滾動到選項3，然後按Select軟鍵開啟「設定」選單。

步驟3.按5或用導航鍵向下滾動到選項5，然後按Select軟鍵以開啟Network Configuration選單。

步驟4.按11或使用導航鍵向下滾動到選項11。這將顯示TFTP伺服器的當前IP地址。