目標

本文檔介紹如何確定Cisco SPA504G IP電話的MAC地址。這將允許您使用電話顯示屏上的電話功能表檢查電話的MAC地址。

適用裝置

· Cisco 504G IP電話

確定Cisco 504G上的MAC地址

步驟1.按SPA504G上的Setup按鈕開啟Setup選單。

步驟2.按3或使用導航鍵向下滾動到選項3，然後按Select軟鍵開啟「設定」選單。

步驟3.按5或用導航鍵向下滾動到選項5，然後按Select軟鍵以開啟Network Configuration選單。

<

步驟4.按3或使用導航鍵向下滾動到選項4。這將顯示SPA504G電話的MAC地址。