目標

作業階段啟始通訊協定(SIP)是一種訊號通訊協定，用於在基於IP的網路中建立、管理和終止作業階段。SIP是一種呼叫管理機制。它還允許建立使用者位置並提供特徵協商，以便會話中的所有參與者可以就要在它們之間支援的特徵達成一致，並且能夠在會話進行期間更改會話的特徵。

本文檔旨在向您展示如何在SPA300和SPA500系列IP電話上配置線路鍵LED模式。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

線路鍵LED模式配置

注意：在SPA300或SPA500系列IP電話上，必須將信令協定設定為SIP。為此，請使用導航鍵轉到Device Administration > Call Control Settings > Signalling Protocol > SIP。

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Admin Login > Advanced > Voice > Phone。Phone 頁面隨即開啟：

步驟2.向下滾動至Line Key LED區域。在所需欄位中輸入以下任何字母以配置IP電話上的線路鍵LED模式。

線路鍵顯示IP電話的狀態。LED線鍵表示線鍵的顏色和圖案。 以下字母用於配置IP電話上的線路鍵LED模式：

· p — 表示LED閃爍的模式

· c — 表示LED的顏色設定

· r — 表示紅色的LED

· g — 表示綠色的彩色LED

下面提到線鍵LED模式各個欄位的說明。

·空閒LED — 用於指示呼叫外觀未在使用中，並且IP電話可用於新呼叫。空白欄位表示空閒LED的預設顏色為紅色。

·遠端未定義LED — 用於指示IP電話正在等待來自應用伺服器的狀態資訊。空白欄位表示遠端未定義LED的預設顏色為紅色，模式為預設值。

·本地扣押LED — 表示呼叫外觀由IP電話扣押，準備新呼叫。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·遠端查獲的LED — 表示另一部IP電話查獲了呼叫外觀。空白欄位表示預設顏色為紅色，圖案為預設值。

註：遠程扣押LED僅適用於共用呼叫外觀。

·本地正在進行的LED — 表示IP電話在呼叫外觀上嘗試了撥出呼叫。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·遠端正在進行LED — 表示出站呼叫正在由共用呼叫外觀上的其他IP電話嘗試。空白欄位表示預設顏色為紅色，圖案為預設值。

附註：「遠端正在進行」LED僅適用於共用呼叫外觀。

·本地振鈴LED — 表示呼叫顯示為振鈴。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·遠端振鈴LED — 表示另一個IP電話的共用呼叫外觀正在振鈴。空白欄位表示預設顏色為紅色，圖案為預設值。

附註：遠端振鈴LED僅適用於共用呼叫外觀。

·本地活動LED — 表示活動呼叫與呼叫外觀有關。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·遠端活動LED — 表示活動呼叫與另一個IP電話的共用呼叫外觀接洽。空白欄位表示預設顏色為紅色，圖案為預設值。

附註：遠端活動LED僅適用於共用呼叫外觀。

·本地保持的LED — 表示IP電話接通呼叫外觀。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·遠端保留LED — 表示另一部IP電話接通呼叫外觀。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·註冊失敗的LED — 表示代理伺服器無法向通訊擴展註冊。空白欄位表示預設顏色為綠色。

·禁用LED — 表示呼叫外觀被禁用。空白欄位表示預設顏色為關閉。

·註冊LED — 表示代理伺服器嘗試向通訊擴展註冊。空白欄位表示預設顏色為紅色。

·回叫活動LED — 表示回叫選項在呼叫中處於活動狀態。空白欄位表示預設顏色為紅色。

如果要配置任何帶有任何顏色的欄位，請更改帶有特定顏色的特定欄位。

步驟3.按一下Submit All Changes以儲存設定。