目標

作業階段啟始通訊協定(SIP)是一種訊號通訊協定，用於在基於IP的網路中建立、管理和終止作業階段。SIP是一種呼叫管理機制。它還允許建立使用者位置，提供特徵協商，以便會話中的所有參與者可以就要在它們之間支援的特徵達成一致，並且允許在會話進行期間對會話的特徵進行更改。

網路位址轉譯(NAT)會修改IP位址，因為它會穿過IP封包標頭中的流量路由裝置。它提供隱藏內部IP地址的安全功能。

本文檔的目的是解釋如何在SPA300和SPA500系列IP電話上配置NAT支援引數。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

NAT支援引數配置

注意：在實際SPA300或SPA500系列IP電話上，要將信令協定設定為SIP，請使用導航鍵轉到Device Administration > Call Control Settings > Signalling Protocol SIP。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Admin Login > Advanced > Voice > SIP。將打開「SIP參數」頁：

步驟2.向下滾動到NAT支援引數區域。

步驟3.從Handle VIA Received下拉式清單選擇Yes或No。如果選擇「是」，則IP電話在獲得VIA報頭中的任何已接收引數時將使用IP地址。預設值為No。

步驟4.從Handle VIA report下拉式清單選擇Yes或No。如果選擇「是」，則IP電話在獲取VIA報頭中的任何報告引數時將使用UDP埠。預設值為No。

步驟5.從Insert VIA received下拉式清單選擇Yes或No。如果選擇「是」，則當從IP接收的IP與通過IP傳送的VIA之間出現差異時，會將收到的引數插入VIA報頭。預設值為No。

步驟6.從Insert VIA report下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，則當從IP接收的IP與通過IP傳送的VIA之間出現差異時，它會在VIA報頭中插入報告引數。預設值為No。

步驟7.從Substitute VIA Addr下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇Yes（是），VIA報頭中將使用NAT對映的IP。預設值為No。

步驟8.從Send Resp To Src Port下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，響應將傳送到請求源埠，而不是VIA傳送埠。預設值為No。

步驟9.從STUN Enable下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇是，將使用STUN發現NAT對映。預設值為No。

步驟10.從STUN Test Enable下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，則IP電話將作為NAT型別的操作運行。IP電話將與STUN伺服器聯絡，並在所有註冊請求中報告警告報頭。預設值為No。

步驟11.在STUN Server欄位中輸入STUN伺服器的IP地址或域名。這可以幫助NAT對映與STUN伺服器的連線。

步驟12.在EXT IP欄位中輸入外部IP地址，以代替IP電話的實際IP地址。預設值為空白。

步驟13.在EXT RTP Port Min欄位中輸入最小外部埠對映號，用於代替IP電話的專用UDP埠。預設值為空白。

步驟14.在NAT Keep Alive Intvl欄位中輸入兩個資料包之間用於保持活動狀態的最大間隔（以秒為單位）。預設值為15。

步驟15.按一下Submit All Changes以儲存設定。