目標

作業階段啟始通訊協定(SIP)是一種訊號通訊協定，用於在基於IP的網路中建立、管理和終止作業階段。SIP是一種呼叫管理機制。它還允許建立使用者位置，提供特徵協商，以便會話中的所有參與者可以就要在它們之間支援的特徵達成一致，並且允許在會話進行期間對會話的特徵進行更改。

本文檔的目標是向您顯示SPA300和SPA500系列IP電話上的SIP引數配置。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

Linksys金鑰配置

注意：在實際SPA300或SPA500系列IP電話上將信令協定設定為SIP，使用導航鍵轉到Device Administration > Call Control Settings > Signalling Protocol SIP。

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Admin Login > Advanced > Voice > SIP。SIP頁面隨即開啟：

步驟2.在Max Forward欄位中輸入可將請求轉發到下一個下游伺服器的代理或網關數量。該值表示允許轉發請求消息的剩餘次數。範圍為0至255。初始值為70。

步驟3.在Max Redirection欄位中輸入可重定向邀請的次數，以避免無限循環。預設值為5。

步驟4.在Max Auth欄位中輸入要求的最大次數。範圍為0至255。預設值為2。

步驟5.在「SIP User Agent Name」欄位中輸入出站請求中使用的使用者代理標頭。預設值為$VERSION。如果為空，則不包括報頭。

步驟6.在「SIP Server Name」欄位中輸入用於響應入站響應的伺服器標頭。預設值為$VERSION。

步驟7.在「SIP Reg User Agent Name」欄位中輸入註冊請求中使用的使用者代理名稱。如果未指定，則將SIP使用者代理名稱用於註冊請求。

步驟8.在SIP接受語言欄位中輸入首選語言的名稱，該名稱用於原因短語、會話說明或狀態響應（在響應中作為消息正文傳送）。如果為空，則不會包含標題，並且伺服器假定所有語言對於客戶端都是可接受的。預設值為空白。

步驟9.在「DTMF Relay MIME Type」欄位中輸入DTMF中繼MIME。在SIP INFO消息中使用MIME型別來指示DTMF事件。此引數必須與服務提供商匹配。預設值為application/dtmf-relay。

步驟10.在掛機快閃記憶體MIME型別欄位中輸入掛機快閃記憶體MIME。在SIPINFO消息中使用的MIME型別對掛機快閃記憶體事件發出訊號。

步驟11.從移除最後註冊下拉式清單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，如果值不同，它將刪除註冊新註冊之前使用的最後一個註冊。預設值為No。

步驟12.從Use Compact Header下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，思科IP電話將在出站SIP消息中使用緊湊的SIP報頭。如果您選擇否，Cisco SPA IP電話將使用普通的SIP報頭。預設值為No。

步驟13.從Escape Display Name下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇Yes（是），則會將配置的Display Name（顯示名稱）字串用一對雙引號引起來SIP消息。

步驟14.從SIP-B Enable下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇是，它將啟用面向企業的SIP（支援Sylantro呼叫流）呼叫功能。

步驟15.從Talk Package下拉式清單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，它將啟用對BroadSoft Talk包的支援，使使用者可以通過按一下外部應用程式中的按鈕應答或恢復呼叫。預設值為No。

步驟16.從保留程式包下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，它將啟用對BroadSoft Hold程式包的支援，該程式允許使用者通過按一下外部應用程式中的按鈕來保留呼叫。預設值為No。

步驟17.從Conference Package下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，它將啟用對BroadSoft會議包的支援，使使用者可以通過按一下外部應用程式中的按鈕來開始電話會議。預設值為No。

步驟18.從通知會議下拉選單中選擇是或否。如果選擇「是」，Cisco SPA IP電話會在開始電話會議時發出帶有事件會議的NOTIFY（使用BroadSoft Conference Package）。 預設值為No。

步驟19.從RFC 2543 Call Hold下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，Cisco SPA IP電話在將SIP重新INVITE傳送到對等體以保持呼叫時包含會話描述協定(SDP)語法c=0.0.0.0。預設值為Yes。

步驟20.從Random REG CID On Reboot下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，Cisco SPA IP電話會在下次軟體重新啟動後使用不同的隨機呼叫ID進行註冊。預設值為No。

步驟21.從Mark ALL AVT Packets下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，則所有音訊影片傳輸(AVT)音調資料包（針對冗餘進行編碼）都設定了標籤位。預設值為Yes。

步驟22.在SIP TCP Port Min欄位中輸入可用於SIP會話的最小TCP埠號。預設值為5060。

步驟23.在「SIP TCP Port Max」欄位中輸入可用於SIP會話的最高TCP埠號。預設值為5080。

步驟24.從Keep Refereer When REFER Failed下拉式清單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，電話會立即處理NOTIFY傳送消息。

步驟25.從CTI Enable下拉式清單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，它將啟用電腦電話整合(CTI)，電腦可以充當呼叫中心，處理各種傳入和傳出通訊，包括電話呼叫、傳真和文本消息。CTI介面允許第三方應用程式控制和監視Cisco IP電話的狀態，例如，通過按一下PC上的滑鼠來發起或應答呼叫。預設值為no。

注意：必須在連線的Cisco Attendant Console的Cisco SPA300系列或Cisco SPA500系列IP電話上啟用CTI，才能正確監控IP電話線路狀態。

步驟26.從Caller ID Header下拉選單中選擇特定來電者ID標頭。預設值為PAY-RPID-FROM。

步驟27.從SRTP Method 下拉選單中選擇特定SRTP方法。SRTP是用於安全即時傳輸協定的方法。預設值為x-sipura。

步驟28.從REFER之前保持目標下拉式清單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，它將控制是否在發起完全有人參與的來電轉駁（轉接目標已應答）時向受讓人傳送REFER之前保持呼叫支路與轉接目標。 預設值為No。

步驟29.從Dialog SDP Enable下拉選單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，您將獲得簡化的通知消息xml。

步驟30.從Display Distribution Info下拉式清單中選擇Yes或No。如果選擇「是」，它將在INVITE消息中顯示轉接題頭資訊（如果存在）。

步驟31.按一下Submit All Changes以儲存設定。