目標

作業階段啟始通訊協定(SIP)是一種訊號通訊協定，用於在基於IP的網路中建立、管理和終止作業階段。SIP是一種呼叫管理機制。它還允許建立使用者位置，提供特徵協商，使得會話中的所有參與者可以就要在他們之間支援的特徵達成一致，允許在會話進行期間更改會話的特徵。

本文介紹SPA300和SPA500系列IP電話上的SIP計時器值的配置。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

SIP計時器值配置

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Admin Login > Advanced > Voice > SIP。SIP頁面隨即開啟：

注意：在SPA300或SPA500系列IP電話中，使用Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP。

步驟2.在SIP T1欄位中輸入RFC-3261 T1值。範圍為0 - 64秒。預設值為0.5秒。

步驟3.在SIP T2欄位中輸入RFC-3261 T2值。這是非INVITE請求和INVITE響應的最大重新傳輸間隔。範圍為0 - 64秒。預設值為4秒。

步驟4.在SIP T4欄位中輸入RFC-3261 T4值。這是消息保留在網路中的最大持續時間。範圍為0 - 64秒。預設值為5秒。

步驟5.在SIP Timer B欄位中輸入RFC-3261 INVITE事務超時值。範圍為0 - 64秒。預設值為16秒。

步驟6.在SIP計時器 F欄位中輸入RFC-3261非INVITE事務超時值。範圍為0 - 64秒。預設值為16秒。

步驟7.在SIP Timer H欄位中為ACK接收輸入RFC-3261 INVITE最終響應超時。範圍為0 - 64秒。預設值為16秒。

步驟8.在SIP Timer D欄位中輸入RFC-3261等待時間以重新傳輸。範圍為0 - 64秒。預設值為16秒。

步驟9.在SIP Timer J欄位中輸入RFC-3261等待時間，以便非INVITE請求重新傳輸。範圍為0 - 64秒。預設值為16秒。

步驟10.在ReINVITE Expires欄位中輸入ReINVITE請求Expires標頭值。範圍為0 - 19999999999999999999999999999999。如果輸入0，則請求中不會包含Expires標頭。預設值為30秒。

步驟11.在Reg Min Expires欄位中輸入代理允許的最小註冊過期時間。如果代理返回的值小於此設定，則使用這兩個值中的最小值。預設值為1秒。

步驟12.在Reg Max Expires欄位中輸入代理允許的最大註冊過期時間。如果值大於此設定，則使用兩個值中最大的一個。預設值為7200秒。

步驟13.在Reg Retry Intvl欄位中輸入重試間隔。這是在上一次註冊失敗後Cisco IP電話重試註冊之前等待的間隔。範圍為1 - 268435455。預設值為30秒。

步驟14.在Reg Retry Long Intvl欄位中輸入重試時間間隔。如果註冊失敗的SIP響應代碼與重試註冊響應狀態代碼(RSC)值不匹配，IP電話將等待此時間長度後再重試。此值應遠遠大於Reg Retry Intvl值。範圍為0 - 268435455。預設值為1200秒。

步驟15.在Reg Retry Random Delay欄位中輸入重試隨機延遲。失敗後重試REGISTER時，將隨機延遲新增到「註冊重試間隔」值。範圍為0 - 268435455。預設值為0，表示禁用此功能。

步驟16.在Reg Retry Long Random Delay欄位中輸入重試長隨機延遲。失敗後重試註冊時，將隨機延遲新增到「註冊重試長隨機延遲」值。預設值為0，這將禁用此功能。

步驟17.在Reg Retry Intvl Cap欄位中輸入指數延遲的最大值。它從「註冊重試次數」開始，每次重試次數加倍。範圍為0 - 268435455。預設值為0，表示禁用此功能。

步驟18.在Sub Min Expires欄位中輸入暫存器的下限，該欄位表示從代理伺服器返回的到期值。範圍為0 - 268435455。預設值為10秒。

步驟19.在Sub Max Expires欄位中輸入註冊器的上限，此值是從代理伺服器返回的expires值。範圍為0 - 268435455。預設值為7200秒。

步驟20.在Sub Retry Intvl欄位中輸入上次訂閱請求失敗的重試間隔。範圍為0 - 268435455。預設值為10秒。

步驟21.按一下Submit All Changes以儲存設定。