目標

IP電話的聲音可以配置為使用者首選項。裝置的低音可以在三種不同格式之間改變。

本文說明如何在SPA300和SPA500 IP電話系列上配置深低音。

適用裝置

· SPA300系列

· SPA500系列

深低音

步驟1.按設定按鈕開啟「設定」選單。

步驟2.導覽至Settings，然後按Select。

步驟3.導航至Deep Bass並按Select。

步驟4.按編輯。

步驟5.如果需要，請按選項按鈕更改格式。可能的格式為：標準、高保真和預設。

步驟6.按OK。

步驟7.按Save。