目標

檢視已配置到IP電話的所有系統資訊和設定對於任何使用者都至關重要。本文顯示了可以找到所有這些資訊的位置，以及可以找到哪些型別的資訊。

適用裝置

· SPA300系列

· SPA500系列

系統

在IP電話的圖形使用者介面上，選擇System頁籤。System視窗開啟。

系統配置

·啟用Web伺服器 — 顯示Web伺服器是否已啟用。

· Web伺服器埠 — 顯示Web伺服器埠號。

·啟用Web管理員訪問 — 顯示是否已啟用Web管理員訪問。

·管理員密碼 — 顯示管理員密碼。

·使用者密碼 — 顯示使用者密碼。

·信令協定 — 顯示正在使用的信令協定型別。

· SPCP自動檢測 — 顯示SPCP（簡單電話控制協定）自動檢測是否已啟用。

· Phone-UI-readonly — 顯示是否已啟用Phone-UI-readonly。

· Phone-UI-user-mode — 顯示是否已啟用Phone-UI-user-mode。

電源設定

· PoE Power Required — 顯示PoE電源所需的需求型別。

Internet連線型別

·連線型別 — 顯示用於Internet的連線型別。

靜態IP設定

·靜態IP — 顯示當前配置的靜態IP。

· NetMask — 顯示當前配置的子網掩碼。

·網關 — 顯示當前配置的網關。

可選網路配置

·主機名 — 顯示主機名。

·域 — 顯示當前域。

·主要DNS — 顯示主要DNS。

·輔助DNS — 顯示輔助DNS。

· DNS伺服器順序 — 顯示正在使用的DNS伺服器順序型別。

· DNS查詢模式 — 顯示正在使用的DNS查詢模式型別。

· TFTP伺服器 — 顯示當前TFTP伺服器。

·備用TFTP — 顯示是否配置了備用TFTP伺服器。

· Syslog Server — 顯示syslog伺服器。

·調試伺服器 — 顯示調試伺服器。

·調試級別 — 顯示當前調試級別。

·第2層日誌記錄 — 顯示是否已啟用第2層日誌記錄。

·埠映象 — 顯示是否啟用了埠映象。

·主NTP伺服器 — 顯示主NTP（網路時間協定）伺服器。

·輔助NTP伺服器 — 顯示輔助NTP伺服器。

VLAN設定

·啟用VLAN — 顯示VLAN是否已啟用。

·啟用CDP — 顯示是否已啟用CDP。

·啟用LLDP-MED — 顯示是否已啟用LLDP-MED（鏈路層發現協定媒體端點發現）。

·網路啟動延遲 — 顯示為網路啟動延遲配置的長度。

· VLAN ID — 顯示VLAN ID。

清單設定

·資產ID — 顯示資產ID。