目標

預設情況下，IP電話通過DHCP分配其IP地址。管理電話的裝置會選擇IP電話將使用的IP地址。每次連線到網路時，同一IP電話可能具有不同的IP地址。為了使IP電話每次連線到網路時具有相同的IP地址，可以禁用DHCP，並且可以手動為IP電話分配靜態IP地址。使用單個IP地址時，配置更加容易，因為它提供了用於訪問的單個已知IP，而動態IP則使查詢和獲取用於配置電話的訪問許可權更加困難。本文說明如何在SPA300/SPA500系列IP電話上分配靜態IP地址。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

軟體版本

· v7.5.3

分配IP地址

步驟1.按Setup按鈕並選擇Network。

步驟2.選擇WAN Connection Type，然後按Edit。

步驟3.按Option切換選項，直到顯示Static IP。

步驟4.按OK接受設定。

步驟5.選擇非DHCP IP地址，然後按編輯以手動輸入電話連線到網路時使用的IP地址。

步驟6.使用DelChr按鈕刪除上一個號碼，或使用Clear按鈕清除IP地址。使用期間的number鍵和Star鍵輸入IP地址。

附註：IP地址必須與管理IP電話的裝置上配置的子網相同。

步驟7.按OK接受新IP地址。

步驟8.按Save儲存設定，或按Cancel放棄設定。靜態IP地址在重新啟動IP電話後才能生效。

步驟9.選擇Reboot，然後按Select重新啟動電話。

步驟10.按OK確認重新啟動。IP電話使用靜態IP地址連線到網路。

注意：重新啟動時無法使用電話。