目標

SPA300/SPA500系列IP電話可通過Web介面訪問。Web介面顯示已應答、已撥和未接呼叫，以及特定於該電話的裝置資訊和統計資訊。預設情況下，每台電話上啟用Web介面。

本檔案將說明如何在SPA300/SPA500系列IP電話上啟用或停用Web介面。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

逐步程序

啟用或禁用Web介面

步驟1.按IP電話上的Setup按鈕以顯示Setup選單。

步驟2.選擇Settings，然後按Select以顯示Settings選單。

步驟3.選擇Security Configuration，然後按Select以顯示Security Configuration選單。

步驟4.如果螢幕頂部有一個鎖定的掛鎖，請按鍵盤上的星形、星形、井號解鎖設定，以便對其進行編輯。

步驟5.選擇Web Access Enabled，然後按Edit以更改是啟用還是禁用Web介面。

步驟6.按Y/N切換是啟用還是禁用Web訪問。

步驟7.按OK接受設定。

步驟7.按Save儲存設定，使其立即生效。