目標

SPA300和SPA500系列IP電話上的狀態消息告訴您電話所經歷的不同錯誤、檔案等。網路統計資訊允許您檢視時間、經過時間（裝置已啟動的時間）、RCU和XMT速率。軟體版本螢幕允許使用者檢查裝置是否正確處於最新狀態。還允許使用者檢查裝置（SPA303、SPA509等）。 「呼叫統計歷史記錄」向使用者顯示哪些呼叫被應答、未接以及哪些呼叫被轉到語音郵件等。所有這些對使用者都很重要，以便使用者通過跟蹤裝置使用情況來改善業務。

本文檔介紹如何使用軟鍵介面檢視SPA300和SPA 500系列IP電話上的電話資訊。

適用裝置

· SPA300系列IP電話

· SPA500系列IP電話

檢視重新啟動歷史記錄

步驟1.按Set Up軟鍵。

步驟2.推送與「設定」(3)對應的軟鍵。

步驟3.按5(5)軟鍵導航至「狀態」。

步驟4.按軟鍵導航到所需的狀態頁。

(註：帶軟數字鍵的圖片顯示按下鍵的結果)

· 1(1) — 狀態消息

· 2(2) — 網路統計

· 3(3) — 軟體版本

· 4(4) — 呼叫統計歷史記錄